Copyright: © 1998-2005 e-merge GmbH


Programmbeschreibung

WinAce Archiver

© 1998 - 2005 ACE Compression Software & e-merge GmbH

WinAce ist die 32-Bit Windowsversion des ACE Archivers und dient dazu Archive zu erstellen und zu verwalten. Zusätzlich zu WinAce existiert, wie schon erwähnt, eine DOS-Version (ACE-Archiver) mit eigener Oberfläche, sowie  Kommandozeilenversionen für verschiedene Betriebssysteme, darunter auch OS/2.

Da sich das Archivmanagement allerdings in weiten Teilen mit dem normalen Dateimanagement überschneidet, enthält WinAce auch alle Dateimanagement-Funktionen und kann so auch als Explorerersatz bzw. Dateimanager dienen. Die Kompressionsfunktionen sind bewußt nicht auf das optimierte und kompakte ACE-Format beschränkt worden, sondern wurden um die gängigsten Formate erweitert, so dass keine zusätzlichen Programme mehr benötigt werden, um beispielsweise Zip-Dateien zu erstellen oder zu verarbeiten. Außerdem ist WinAce fähig - ohne zusätzliche Programme - viele andere Archivformate zu entpacken.

WinAce bietet unter anderem

•	   Kompression in folgenden Formaten: ACE, ZIP, LHA, MS-CAB, GZip, TAR, GZippedTAR

•	   Dekompression folgender Formate: ACE, ZIP, LHA, MS-CAB, RAR, ARC, ARJ, GZip, TAR, BZip2, ISO-Images, ZOO,

•	   Folgende Kodierungen werden unterstützt UUE, XXE, MIM

•	   Dekodierung folgender Formate UUE, XXE, MIM

•	   sehr sichere Verschlüsselung von Dateien unabhängig von Archiven. Wahlweise mit 8 verschiedenen Verschlüsselungsmethoden (bis zu 1024bit) im XEF-Format

•	   Multivolume-Archive (ACE, ZIP & CAB)

•	   spezielle Kompressionsverfahren, optimiert für viele Dateitypen (unter anderem Multimedia- oder Textkompression)

•	   Solid-Kompressionsmodus (ACE), dadurch bis zu 50% bessere Kompressionsraten

•	   selbstentpackende Archive (Sfx-Module) für ACE und ZIP

•	   sichere Verschlüsselung innerhalb von Archiven per Passwort

•	   Wiederherstellungsinformationen (sogenannte Recovery Records) für mehr Datensicherheit

•	   Sicherheitszertifikate (AV-Siegel) für ACE-Archive

•	   Html-, Ansi-, und Asciikommentare für ACE- und ZIP-Archive (Anzeige auch bei anderen Archivtypen)

•	   vollständige (DOS-Ace kompatible) Kommandozeilensteuerung

•	   detaillierte Informationen zu allen Archiven

•	   integrierte Viewer, sowie Schnellansicht für Word-Dokumente, RTF-, Grafik-, Html- und Asciidateien

•	   vollständige Drag&Drop-Unterstützung

•	   einfache, frei konfigurierbare, übersichtliche Benutzeroberfläche

•	   komplette Dateimanagementfunktionalität (Drag&Drop, Kopieren, Umbenennen, Löschen etc.)

•	   Optimierung von bereits bestehenden Archiven

•	   wahlweise Anzeige aller im Archiv enthaltenen Dateien oder der Verzeichnisstruktur

•	   optionale Einbindung in die Explorer Shell Extension ("Rechtsklick-Menü"). Damit steht WinAce automatisch im Windows Explorer sowie anderen Programmen zur Verfügung

•	   Die Inhaltsverzeichnisse von ACE- und ZIP-Dateien sind über die Shell Extension abrufbar

•	   Optionale Einbindung und Unterstützung der gängigsten Virenscanner

•	   Automatische Installation von Archiven, die eine Setup.exe oder Install.exe enthalten

WinAce erzielt mit dem ACE-Format sehr gute Kompressionsraten bei trotzdem hoher Kompressionsgeschwindigkeit, die die des Zip-Formats meist weit übertreffen. Das ACE-Format bietet gegenüber dem Zip-Format neben der einfacheren Handhabung von Multivolume-Archiven auch einen effektiveren Kompressionsalgorithmus. Weiterhin erreicht WinAce durch das dateiübergreifende Zusammenfassen von Daten (Solid Archive) gerade bei Archiven die viele Dateien enthalten, zusätzlich signifikant höhere Kompressionsraten.

WinAce unterstützt dennoch unter anderem das Zip-Format, da dessen Einsatz durch die weltweite Verbreitung teilweise  unvermeidbar und auch sinnvoll sein kann - trotz schlechterer Kompressionsraten.

Des weiteren ist die Bedienung von WinAce sehr einfach und intuitiv. Um ein mit WinAce verknüpftes Archiv zu öffnen, genügt ein Doppelclick im Explorer auf das Archiv. Alternativ kann der Archivname über die WinAce-Eingabezeile oder über den Datei/Öffnen-Dialog eingegeben werden.

In WinAce geöffnete Archive werden weitgehend behandelt, wie normale Verzeichnisse. Das heißt, dass Dateien per Doppelclick geöffnet oder über den integrierten Viewer betrachtet werden können.

Das Windows Drag&Drop Interface wird von WinAce vollständig unterstützt. Das heißt beispielsweise, dass Dateien per Drag&Drop vom Explorer oder anderen Anwendungen aus in existierende Archive hineingezogen werden können. Weiterhin ist es möglich Dateien aus Archiven heraus auf den Desktop oder in beliebige Verzeichnisse/Anwendungen zu ziehen. WinAce übernimmt die Kompression/Dekompression automatisch.

WinAce ist ein Shareware-Produkt. Das bedeutet, dass Sie das Programm 30 Tage lang ausprobieren dürfen. Wenn Sie sich entschließen, WinAce auch nach 30 Tagen weiter einzusetzen, möchten wir Sie bitten, das Programm zu registrieren.

Wenn Sie Fragen oder Verbesserungsvorschläge zu WinAce haben, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Das Programm wird ständig weiterentwickelt, so dass uns Ihre Anregungen willkommen sind.

WinAce Archiver standard: 	29,- Euro

WinAce Archiver plus:	39,- Euro

(enthält zusätzlich die DOS-Version und alle Kommandozeilenversionen, derzeit DOS, WIN32, OS/2)

Vorteile der Vollversion

Bestellformular


Vor der Benutzung

Wichtige Hinweise

Dies ist ein Produkt, das mittels des Shareware-Konzeptes vermarktet wird. Dies bedeutet, dass Sie das Recht haben diese Software und diese Dokumentation nach Belieben an andere Interessenten weiterzugeben, vorausgesetzt, dies geschieht in der ursprünglichen und unveränderten Form.

Von dieser Auflage sind sowohl Software als auch die Dokumentation betroffen.

Jede gewerbliche Nutzung dieses Produktes, sowie die Weitergabe in Verbindung mit einem kommerziellen Produkt ist ohne das Einverständnis des Autors nicht gestattet.

Weiterhin haben Sie das Recht, das vorliegende Softwarepaket in der Sharewareversion für die Dauer von 30 Tagen kostenlos zu testen und anzuwenden. Sollten Sie sich nach Ablauf dieser Testperiode entschließen, das Programm weiterhin zu nutzen, müssen Sie die Vollversion des Programms erwerben.

Klicken Sie hier, um mehr zur WinAce-Bestellung zu erfahren.

Die Shareware-Version des Programmes ist in ihrer Funktionalität NICHT eingeschränkt!

Sie haben die Möglichkeit das Programm 30 Tage lang zu testen.

Garantie- und Haftungsausschluß

Der Autor garantiert NICHT die  Eignung des Programmes für einen bestimmten Anwendungsfall oder eine bestimmte Hardwarekonfiguration.

Weiterhin ist er UNTER KEINEN UMSTÄNDEN für Schäden haftbar, die sich aus der Nutzung oder Unfähigkeit zur Nutzung des vorliegenden Produktes ergeben. Dies schließt den Verlust von Geschäftsgewinnen, die Unterbrechung der geschäftlichen Abläufe, den Verlust von Daten sowie alle übrigen materiellen und ideellen Verluste und deren Folgeschäden ein und gilt selbst dann, wenn er zuvor ausdrücklich auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen worden ist.

Sollte ein Fehler entdeckt werden, so ist er bestrebt, diesen so schnell wie möglich zu korrigieren.

DURCH DIE  NUTZUNG DER VORLIEGENDEN SOFTWARE

ERKLÄRT DER ANWENDER SEIN EINVERSTÄNDNIS

MIT O.G. GARANTIE- UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS.

Vor der Inbetriebnahme

Bevor Sie mit dem Programm arbeiten, sollten Sie zunächst die vorliegende Anleitung lesen. Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung des Programms.

Bei Problemen können Sie sich an unseren technischen Support wenden.

Diesen erreichen Sie wie folgt:

e-merge GmbH

Friedrich-Ebert-Str.157

48153 Münster

Deutschland

Telefon: +49 (0) 251 430 00	(Montags bis Freitags von 09:30 - 13:00 und 14:00 - 17:00)

Telefax: +49 (0) 251 430 52 (rund um die Uhr)

WWW: 	http://www.winace.de

http://www.emerge.de

e-mail:	info@winace.de

Systemanforderungen


Lizenzbestimmungen

1. VERTRAGSGEGENSTAND:

Die e-merge GmbH gewährt dem Erwerber des Vollprodukts eine Lizenz zur nicht ausschließlichen Nutzung für das vorliegende Produkt. Der Benutzer erhält das Recht, die erworbene Software auf einem Arbeitsplatz zu nutzen.

Das Eigentum und die Urheberrechte oder sonstige Schutzrechte an der Software verbleiben bei der e-merge GmbH.

Die Verantwortung für die vertragsgemäße Nutzung der Lizenzprogramme liegt beim Käufer der Programme.

Die Shareware- oder Testversion des Programms darf für die Dauer von 30 Tagen zu Prüfzwecken getestet werden.

Wenn das Programm nach Ablauf dieser Testphase weiter genutzt werden soll, so ist der Benutzer gehalten, durch die Registrierung des Programms eine Lizenz zu erwerben.

2. KOPIERVERBOT:

Das lizenzierte Programm sowie die schriftliche Dokumentation darf vom Anwender mit Ausnahme der Herstellung einer Kopie der Software zu Sicherungszwecken weder ganz noch auszugsweise kopiert und weitergegeben werden. Die unlizenzierte Version ist von diesem Verbot ausgenommen, solange sämtliche Programm- und Dokumentationsdateien in unveränderter Form weitergegeben werden.

3. ÄNDERUNGSVERBOT:

Es dürfen an der vorliegenden Software keine Änderungen vorgenommen oder durch Dritte vorgenommen lassen werden. Die Software darf weder im Ganzen, noch in einzelnen Teilen aufgelöst, entschlüsselt oder dekompiliert werden.

4. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG:

Es ist bekannt, dass nach dem heutigen Stand der Technik Fehler in Softwareprogrammen und in der dazugehörigen Dokumentation nicht ausgeschlossen werden können. Daher ist der Gegenstand des Vertrages eine Software, die im Sinne der Programmbeschreibung und Benutzeranleitung grundsätzlich brauchbar ist.

Der Autor garantiert NICHT die Eignung des Programmes für einen bestimmten Anwendungsfall oder eine bestimmte Hardwarekonfiguration.

Weiterhin ist er UNTER KEINEN UMSTÄNDEN für Schäden haftbar, die sich aus der Nutzung oder Unfähigkeit zur Nutzung des vorliegenden Produktes ergeben. Dies schließt den Verlust von Geschäftsgewinnen, die Unterbrechung der geschäftlichen Abläufe, den Verlust von Daten sowie alle übrigen materiellen und ideellen Verluste und deren Folgeschäden ein und gilt selbst dann, wenn der Autor zuvor ausdrücklich auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen worden ist.

Sollte ein Fehler entdeckt werden, so ist der Hersteller bestrebt, diesen so schnell wie möglich zu korrigieren.

Darüberhinausgehende Gewährleistungsansprüche sind ausdrücklich ausgeschlossen.

DURCH DIE NUTZUNG DER VORLIEGENDEN SOFTWARE ERKLÄRT DER ANWENDER

SEIN EINVERSTÄNDNIS MIT O.G. GARANTIE- UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS.

5. WIRKSAMKEIT VON VERTRAGSBEDINGUNGEN:

Sollten einzelne oder mehrere der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Ersatzregelung, die dem beabsichtigten Zweck möglichst nahe kommt. Der Erfüllungsort und alleiniger Gerichtsstand ist Münster/Westfalen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Alle anderen erwähnten Produktnamen sind Marken ihrer Herstellerfirmen und werden hiermit anerkannt.


WinAce bestellen (registrieren)

Wenn Sie WinAce auch über die Testphase von 30-Tagen hinaus nutzen wollen, müssen Sie die Vollversion von WinAce erwerben.

Dadurch entstehen Ihnen folgende Vorteile:

•	Eine registrierte Version erlaubt die lizenzfreie, legale Weitergabe mit WinAce erstellter Archive

•	Sie erhalten kostenlosen technischen Support

•	Erstellen von Archiven mit Sicherheitszertifikaten (AV-Siegel) - Sie erhalten mit der Vollversion Ihren persönlichen AV-Schlüssel, mit dessen Hilfe Sie Archiven Ihren "Stempel aufdrücken" und so vor Veränderungen schützen können.

•	Der AV-Schlüssel berechtigt Sie, auch spätere Versionen von WinAce aus dem Internet zu laden und ohne zusätzliche Kosten freizuschalten. Dieser Schlüssel gilt in jedem Fall für alle Versionen 2.x!

•	Selbst bei größeren Upgrades wird nur eine geringfügige Updategebühr erhoben.

•	Mit Ihrer Bestellung tragen auch Sie zur Weiterentwicklung von Ace/WinAce bei.

WinAce standard 	enthält die 32-Bit Windows-GUI, ohne Kommandozeilenversion

29,00 Euro

WinAce plus	enthält neben WinAce standard zusätzlich Commandline ACE

(ACE für DOS) für DOS-Ace und alle Kommandozeilenversionen,

derzeit DOS, Win32 und OS/2)

39,00 Euro

Wie Sie bestellen können

per e-mail	sales@winace.de

per Fax	+49 (251) 43 052

per Telefon	+49 (251) 43 000

auf dem Postweg	e-merge GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 157

48153 Münster

Deutschland

Für eine zügige und reibungslose Abwicklung Ihrer Bestellung benötigen wir folgende Angaben:

a) Ihre Adresse oder Firmenanschrift; falls vom Namen abweichend, den gewünschten AV-String (AV-String = Text, mit dem Ihre Archive versiegelt werden z.B. "e-merge GmbH")

b) Die gewünschte Zahlungsweise*

Bei Zahlung per Kreditkarte die Daten Ihrer Karte (nur Euro-/Mastercard und VISA)

Karte - Karteninhaber - Kartennummer - Ablaufdatum

* Mögliche Zahlungsweisen

•	per Kreditkarte

•	per Vorausüberweisung auf folgendes Konto - e-merge GmbH, Postbank Dortmund, BLZ 440 100 46, Konto 418 480 467 (Bitte geben Sie auch den Verwendungszweck an z.B. "Registrierung WinAce plus"). Wenn der Name des Kontoinhabers von dem des Bestellers abweicht, geben Sie bitte auch noch den Namen des Bestellers an, damit die Bestellung eindeutig zugeordnet werden kann.

•	per Verrechnungsscheck/Bargeld (für Schecks aus dem Ausland müssen wir leider 10,00 Euro Bearbeitungsgebühr berechnen)

•	per Rechnung (nur Firmen, Behörden bzw. öffentliche Einrichtungen)

•	per Post-Nachnahme - nur innerhalb Deutschlands (zzgl. EUR 2,00 Versandkosten + EUR 1,50 Zahlkarte)

Bei Bestellungen per e-mail akzeptieren wir als Zahlungsweise nur die Zahlung per Kreditkarte!

Sollten Sie noch Fragen zur Bestellung haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Preisstaffel

Wir bieten preisgünstige Mengenstaffeln für den Erwerb von mehreren Lizenzen und auch komplette Firmenlizenzen an. Sie finden eine Aufstellung dieser Preisstaffel im Internet unter http://www.winace.de/pricing.html.

Bei weitergehenden Fragen bezüglich der Preisgestaltung für Mehrfachlizenzen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung - telefonisch unter der Rufnummer +49 - (0) 251 430 00 oder per email unter sales@winace.de


Systemvoraussetzungen

WinAce erfordert Windows 95, Windows 98, Me, Windows NT ab Version 4.0 (SP3), Windows 2000 oder XP.

Wenn Ihre Hardwarekonfiguration für den problemlosen Einsatz dieser Betriebssysteme geeignet ist, dürfte auch WinAce lauffähig sein.

Für den Einsatz unter anderen Betriebssystem nutzen Sie bitte das Commandline ACE. Dieses Paket bietet neben einer DOS-Oberfläche auch Kommandozeilenprogramme für verschiedene andere Betriebssysteme, wie beispielsweise OS/2. Das Archivformat ist vollständig kompatibel mit dem der Windowsversion.

Für die Arbeit mit WinAce und den unterstützten Archiven werden keine zusätzlichen Programme benötigt. Auch die integrierten Grafik- und Html-Betrachter kommen ohne zusätzliche Programme aus. Lediglich die Ansicht von Word-, Write- und Excel-Dokumenten setzt voraus, dass zumindest das Programm Wordpad installiert ist, das im Lieferumfang von MS Windows enthalten ist.

Für die Funktion "Virensuche in Archiven" wird ein installierter Virenscanner benötigt.

Eine Liste der unterstützten Scanner finden Sie in den WinAce-Einstellungen.

WinAce erfordert darüberhinaus die Windows-Systemdatei COMCTL32.DLL ab Version  4.71. Diese Version der Datei wird unter anderem ab Windows 98 und dem Internet Explorer 4.0 ausgeliefert. Ein Update von Microsoft ist unter der folgenden Internetadresse zu erhalten:

http://www.microsoft.com/msdownload/ieplatform/ie/comctrlx86.asp (ca. 500k)


WinAce deinstallieren

Um WinAce zu deinstallieren stehen Ihnen zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Öffnen Sie in der Windows-Systemsteuerung den Abschnitt "Software" aus und wählen Sie unter "Installieren/Deinstallieren" den Eintrag für WinAce aus. Um WinAce zu deinstallieren wählen Sie nun den Button "Hinzufügen/Entfernen".

2. Wählen Sie aus dem Startmenü das Untermenü "Programme/WinAce Archiver" aus. Hier wählen Sie direkt den Eintrag "WinAce deinstallieren" bzw. "UnInstall WinAce".

Das Deinstallationsprogramm wird versuchen WinAce vollständig von Ihrem System zu entfernen. Dies schließt alle Eintragungen in die Systemregistrierung und die Verknüpfungen der Archivtypen ein. Unter Umständen werden einige Dateien, die während des Deinstallationsvorgangs noch von Windows benutzt wurden, erst nach einem Neustart des Systems von der Festplatte gelöscht.


Support

Bevor Sie sich mit einem Problem an uns wenden, sollten Sie folgende Punkte beachten, um unnötigen Aufwand zu vermeiden:

Stellen Sie sicher, dass Sie immer die aktuelle Version des WinAce nutzen. Die jeweils aktuelle Version kann im Internet immer unter der Adresse http://www.winace.de gefunden werden.

Bitte überprüfen Sie mit Hilfe der FAQ (Liste der häufig gestellten Fragen), ob Ihre Frage dort schon beantwortet wird.

Technischen Support erhalten Sie entweder über das Internet unter http://www.winace.de oder per e-mail an support@winace.de.

Wenn Sie uns ein Problem oder einen Fehler mitteilen, schließen Sie bitte auch folgende Informationen ein:

1. Ist das Problem reproduzierbar? Wenn ja, beschreiben Sie bitte die Vorgehensweise bis das Problem wieder auftritt.

2. Welche Windowsversion benutzen Sie (Windows 95/98 oder NT/2000/XP usw.) ?

3. Welche WinAce-Version benutzen Sie? Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die jeweils aktuelle Version des Programms einsetzen. Viele Probleme, die unter Umständen bei der Benutzung einer veralteten Software  auftreten, sind vermutlich schon an uns herangetragen worden und behoben.

Die neueste Version des Programms finden Sie auf unserer Webseite http://www.winace.de

4. Falls eine Fehlermeldung ausgegeben worden ist, notieren Sie bitte den genauen Wortlaut der Fehlermeldung und fügen Sie sie Ihrem Fehlerbericht bei - damit helfen Sie uns sehr bei der Fehlersuche.

Bitte senden Sie Fehlerberichte nur in deutscher oder englischer Sprache.


Was sind Archive?

Was ist ein Archiv?

Momentan existieren diverse unterschiedliche Archivformate nebeneinander. Das bekannteste Format mit der höchsten Verbreitung ist wohl das Zip-Format. Die verschiedenen Formate unterscheiden sich hauptsächlich durch die genutzten Kompressionsverfahren. Archive sind im Prinzip Kontainer, die andere Dateien enthalten (ähnlich den Verzeichnissen). Die enthaltenen Dateien werden dabei allerdings "komprimiert" im Archiv abgelegt - das Archiv belegt in der Regel deutlich weniger Speicherplatz als die Summe der in dem Archiv zusammengefassten Dateien.

Dies spart zum einen Platz auf dem Datenträger und zum anderen - in den Zeiten des Internets - Bandbreite und Übertragungszeit beim Download.

Wie funktioniert Kompression?

Vereinfacht läßt sich das Prinzip der Kompression an folgendem Beispiel erklären.

Stellen Sie sich ein Grafikdatei vor, die einen blauen Himmel über einem Bergsee darstellt. Um jeden einzelnen Punkt dieses Bildes zu beschreiben, sind folgende Informationen erforderlich: die X-Koordinate, die Y-Koordinate und der Farbwert des Bildpunktes - also drei Informationseinheiten. Anstatt nun jedoch für jeden einzelnen Bildpunkt des blauen Himmels diese drei Informationseinheiten zu nutzen, vereinfacht ein Kompressionsverfahren die Betrachtungsweise: Liegen mehrere identische Farbwerte nebeneinander, so wird der Beginn dieses Farbbereichs gespeichert (X- und Y-Koordinate, also zwei Informationseinheiten), der für diesen Bereich identische Farbwert (eine Informationseinheit) sowie eine weitere Informationseinheit, die angibt, wie oft dieser Farbwert in den darauffolgenden Bildpunkten wiederholt wird.

Dies ist, wie gesagt, eine sehr vereinfachte Darstellung der Arbeitsweise von Kompressionsalgorithmen. In der Praxis existieren zahlreiche Methoden zur Verdichtung von Daten, die teilweise auf komplizierten mathematischen Formeln beruhen.

Wichtige Einsatzgebiete für Archive

•	Archive eignen sich hervorragend für den Einsatz in der Datenfernübertragung, also dem Internet oder Mailboxen. Beim Dateitransfer (Download/Upload) muß nur das Archiv übertragen werden und nicht alle enthaltenen Dateien einzeln. Außerdem wird die Transferdauer durch die Kompression deutlich reduziert.

•	Ein weiteres Einsatzgebiet für Archive besteht in der Sicherung und Verschlüsselung von Daten. Mit Hilfe der Passwortverschlüsselung können Dateien eingebettet in Archive sicher über unsichere Medien, wie z.B. das Internet übertragen werden. Selbst wenn unbefugte Personen in den Besitz der Datei gelangen, ist es dennoch nahezu unmöglich die Daten ohne Kenntnis des Passworts zu entschlüsseln (Die Sicherheit verschlüsselter Daten hängt stark von der richtigen Wahl des Passworts ab).

•	Große Dateien können durch Kompression mit der Multi-Volume-Option auf mehrere Datenträger (z.B. Disketten) verteilt werden.


Vergleich ACE - ZIP

Im folgenden werden die Vor- und Nachteile der beiden wichtigsten Formate, die WinAce anbietet, gegenübergestellt.

ZIP Archive

•	hohe Verbreitung

•	hoher Bekanntheitsgrad

•	Viele Programme, die bereits mit Zip-Dateien arbeiten können und darauf eingerichtet sind

ACE Archive

•	deutlich komfortablere Multi-Volume-Technik (Aufteilung auf mehrere Disketten)

•	optionale Solid-Archivierung, durch die in der Regel eine erheblich bessere Kompressionsrate erzielt wird

•	effektivere Kompressionsalgorithmen, die für bestimmte Datentypen optimiert sind (Multimediakompression etc.)

•	Versiegelung von Archiven gegen unbeabsichtigte oder absichtliche Manipulation der Daten

•	zusätzliche Reparaturdaten, die im Fall einer Beschädigung des Archivs, helfen die Daten wiederherzustellen

WinAce unterstützt beide Kompressionsformate und läßt Ihnen damit die Wahl, welches der Formate Sie nutzen wollen. Das Zip-Format eignet sich durch seine hohe Verbreitung in einigen Situationen sicherlich besser, als das ACE-Format. Es dürften auf fast jedem Computer Programme existieren, die ZIP-Dateien entpacken können. Im Gegensatz dazu bietet das ACE-Format eine wirklich deutliche bessere Kompression.

Das folgende Beispiel verdeutlicht dies eindrucksvoll.

Kompressionsvergleich

Programmverzeichnis WinAce 1.31 inklusive aller Unterverzeichnisse

Gesamtgröße ungepackt 3.770.304 Bytes

Resultate der Kompression

Zip-Kompression (maximal):	2.334.610 Bytes (~61%)

Ace 1-Kompression (maximal, solid, 1024-Dictionary):	1.932.071 Bytes (~51%)

Ace 2-Kompression (maximal, solid, 4096-Dictionary):	1.837.367 Bytes (~48%)

Durch die ACE-Kompression könnten also in diesem Fall ca. 400-500kb (25%) gespart werden. Selbst wenn man nun ein Sfx-Modul aus der ACE-Datei erstellt (und somit sicherstellt, dass das Archiv auf jedem Computer entpackt werden kann), ist das Ace-Archiv immer noch ca.350kb kleiner als das vergleichbare Zip-Archiv.

Die Ergebnisse solcher Vergleiche hängen natürlich von der Beschaffenheit der Ausgangsdaten ab. Sind Daten bereits komprimiert (zum Beispiel JPG-, MP3- oder MPEG-Dateien) fällt der Unterschied geringer aus, sind die Ausgangsdaten in sich sehr ähnlich (Officedokumente, Textdateien), wird die Differenz unter Umständen deutlich größer ausfallen. In der Regel jedoch wird die Kompressionsrate des ACE-Formats die des ZIP-Formats deutlich übertreffen.

Abgesehen von der besseren Kompressionsrate bietet das ACE-Format zusätzlich einen größeren Komfort. Besonders zu erwähnen ist hier wohl die Multi-Volume-Technik, die es ermöglicht Archive aufzuteilen, so dass sie auf Datenträger geringerer Kapazität kopiert werden können. Ein weiterer denkbarer Einsatz liegt auch hier in der Datenfernübertragung. Durch die Aufteilung auf mehrere Dateien wird das Risiko gemindert, dass alle Daten verloren sind, wenn mal ein Download schiefgeht. Gerade im Internet-Bereich sind auch die Reparaturdaten von Vorteil, da hier beschädigte Archive keine Seltenheit sind.


AV-Signatur - Sicherheitszertifikat

Dieses Merkmal ist nur in der registrierten Version verfügbar. Mit der Registrierung von WinAce wird Ihnen ermöglicht, Archive mit einem eigenen Schriftzug (der AV-Signatur) zu versehen. Wollen Sie ACE-Archive kommerziell verteilen, müssen Sie in jedem Fall Ihre eigene AV-Signatur zu diesen Archiven hinzufügen. Die AV (Authenticity Verification, engl. = Echtheitszertifikat) gibt nicht nur Benutzern Hintergrundinformationen über ein solches Archiv, sie kann auch als Copyright-Meldung für den Rechte-Inhaber dienen.

AV-geschützte Archive können nur geändert werden, wenn die AV von WinAce und die AV des Archivs übereinstimmt. Ansonsten erhalten Sie entweder eine Fehlermeldung oder das Archiv verliert seine AV-Informationen. So wird sichergestellt, dass kein Unbefugter Ihre Archive verändern kann ohne das AV-Siegel zu beschädigen. Ein unversehrtes AV-Siegel ist ein Beleg für den Empfänger des Archivs, das dieses unverändert vom Urheber zu ihm gelangt ist.

Hinweis

Die Funktion "AV-Signatur" steht nur bei Archiven im ACE-Format zur Verfügung.


Multi-Volume Archive

ACE-Multi-Volumes

Um größere Archive auf mehreren Disketten unterbringen zu können, müssen Sie die Archive aufteilen. WinAce nimmt Ihnen diese Arbeit ab und erstellt auf Wunsch automatisch "Multi-Volume"-Archive.

Die Handhabung von Multi-Volume-Archiven ist fast so einfach, wie die der "normalen" Archive. Ein Nachteil der Multi-Volume-Archive ist, dass  WinAce keine Möglichkeit hat, zu diesen Archiven noch etwas hinzuzufügen. Ist ein solches Archiv erst einmal erstellt, kann es nicht mehr verändert werden, ohne dass der Kompressionsvorgang komplett von vorne beginnen muss.

Um ein Multi-Volume-Archive zu erstellen, müssen Sie die Volume-Größe im Archiv-Erstellen-Dialog festlegen.

Die Automatik-Einstellung erstellt Volumes, die sich dem zur Verfügung stehenden Platz auf dem Zieldatenträger anpassen. Die minimale Größe beträgt 65Kb. Ist nicht mehr genug Platz zum Speichern des Archivs vorhanden, werden Sie aufgefordert, den Zieldatenträger zu wechseln oder ein anderes Zielverzeichnis für das nächste Volume anzugeben.

Bevor ein neues Volume erstellt wird, wartet WinAce ggf. auf einen Wechsel der Zieldiskette oder fragt nach einem neuen Speicherort für das Volume, falls nicht genug Speicherkapazität auf dem bisherigen Laufwerk vorhanden sein sollte.

Volumes werden folgendermaßen benannt:

<Archiv>.ACE, <Archiv>.C00, <Archiv>.C01 .. <Archiv>.C99,  <Archiv>.100 .. <Archiv>.999.

Hierdurch ist die maximale Anzahl der Volumes auf 1001 Stück begrenzt.

Um eine Datei aus einem Solid-Multi-Volume-Archiv zu entpacken, muß WinAce alle dieser Datei vorausgehenden Dateien entpacken. Das heißt, dass auch immer das erste Volume zur Dekompression nötig ist. Bewahren Sie Ihre Volumes also gut auf!

Tips zum Umgang mit Multi-Volume-Archiven:

•	Verwenden Sie möglichst nicht den Solid-Modus, wenn Sie Multi-Volumes auf "unsicheren" Datenträgern, wie beispielsweise Disketten abspeichern. Ist eine Diskette defekt, wären sonst auch alle folgenden Volumes unbrauchbar!

•	Benutzen Sie die Option "Archiv vor Beschädigung schützen"

CAB-Multi-Volumes

WinAce erstellt auch CAB-Multi-Volumes. Diese Dateien unterliegen allerdings einer anderen Namensgebung. Im Gegensatz zu ACE-Multi-Volumes bleibt die Endung der CAB-Dateien immer gleich. Allerdings ändert sich der Name, indem die fortlaufende Volumenummer an den Dateinamen angehängt wird.

Archiv<.cab>, Archiv1<.cab>, Archiv2<.cab> .... Archiv99<.cab>m Archiv100<.cab> ... Archiv999<.cab>

Die maximale Anzahl von CAB-Multi-Volumes ist nicht eingeschränkt.

ZIP-Multi-Volumes

Die Volumegröße bei Zip-Multi-Volumes kann nicht variiert werden und ist nur durch den auf dem Zieldatenträger zur Verfügung stehenden Platz beschränkt. Dies entspricht in etwa der automatischen Erstellung bei ACE-Archiven. Alle Volumes erhalten den gleichen Namen und können deshalb nicht zusammen in einem Verzeichnis gespeichert werden. Zip-Multi-Volumes werden automatisch erstellt, wenn der Zieldatenträger nicht genügend Platz für das Archiv aufweist. WinAce fragt dann nach einer neuen Diskette.


Sfx-Module

Ein Sfx-Modul ist ein eigenständiges Programm (.exe), in dem ein kleines Dekompressionsmodul und das Archiv zusammengefasst sind. Solche Sfx-Module eignen sich sehr gut zur Weitergabe an Personen, die nicht zwingend über die zum Entpacken benötigten Programme verfügen. So können beispielsweise auch problemlos ACE-Archive an jedermann weitergegeben werden. Der Nachteil des Sfx-Moduls ist, dass diese Archive ca. 10-50 kb (je nach Modultyp) größer sind, als herkömmliche Archive.

WinAce bietet zwei verschiedene Modultypen an:

•	DOS-Sfx-Module (nur ACE): Diese Module sind sehr kompakt und können auf jedem System, dass DOS unterstützt oder emuliert gestartet werden. Sie erfüllen alle nötigen Anforderungen, sind aber sehr einfach gehalten. Diese Module sollten eingesetzt werden, wenn das Zielsystem unbekannt ist. Die DOS-Module sind in englischer Sprache gehalten.

•

•	Windows-Sfx-Module (32Bit, ACE und ZIP): Diese Module sind etwas größer und können nur unter Windows 95/98 oder NT ab Version 4.0 gestartet werden. Dafür sind sie sehr viel besser zu bedienen und können individuell angepasst werden (Überschrift, Zielverzeichnisvorgabe, Sprache).

Alle Sfx-Module können jedoch unabhängig vom Modultyp weiterhin wie normale Archive entpackt werden. Es ist nicht zwingend erforderlich die Module zur Dekompression zu starten! Auch ein Windows-ZIP-Modul läßt sich unter DOS beispielsweise durch die PKUNZIP.EXE problemlos entpacken.

Auch WinAce selbst behandelt Sfx-Module genauso wie normale Archive. Sie können geöffnet und entpackt werden, ohne dass das Modul gestartet wird. WinAce erkennt unabhängig von der Dateiendung automatisch den Typ des Archivs.


Archive vor Beschädigung schützen

Besonders Solid-Archive sind sehr anfällig für Beschädigungen. Um das Risiko zu mindern, sollten Sie Ihren Archiven Reparatur-Daten hinzufügen. Solch ein Datenblock enthält Informationen über das ganze Archiv, um somit beschädigte Sektoren desselben erkennen und wiederherstellen zu können. Die Block-Größe ist von der Archivgröße abhängig:

Archiv-Größe 	?..64K	  64K..512K     512K..1024K     1024K..?

Block-Größe      1K         2K                 4K                 8K

Die Vergrößerung ist gering, während die Daten-Sicherheit weit erhöht wird. Es wird empfohlen, die Option "Archive vor Beschädigung schützen" zu aktivieren.

Enthält ein beschädigtes Archiv keine Archiv-Daten, oder ist solch ein  Archiv zu angegriffen um es wiederherzustellen, sucht WinAce nach einzelnen Dateien in diesem Archiv. Da es unwahrscheinlich ist, dass das gesamte Archiv dabei völlig wiederhergestellt werden kann, werden wahrscheinlich Dateien teilweise nicht mehr ordnungsgemäß entpackt.

Um ein defektes Archiv zu reparieren, wählen Sie die Funktion "Archiv reparieren".

Diese Option steht nur ACE-Archiven zur Verfügung.


Verschlüsselung

WinAce bietet Ihnen zwei verschiedene Möglichkeiten Dateien zu verschlüsseln. Zum einen die Verschlüsselung von Dateien innerhalb von Archiven und zum anderen die Verschlüsselung einzelner Dateien unabhängig von Kompression und Archivformaten. Im folgenden wird die Verschlüsselung innerhalb von Archiven behandelt. Informationen zur Verschlüsselung ohne Archivierung und Kompression finden Sie hier.

Sie können archivierte Dateien verschlüsseln, um Ihre sensiblen Daten gegen unerlaubte Zugriffe zu schützen.

Die Verschlüsselung kann während des Komprimierens oder auch später erfolgen. Um Dateien beim Komprimieren zu verschlüsseln, setzen Sie ein Passwort im Hinzufügen-Dialog.

Um Dateien nachträglich zu verschlüsseln, selektieren Sie das Archiv und wählen Sie die Funktion "Passwort für gewählte Dateien". Befindet sich der Cursor auf dem Archiv, wird der gesamte Archivinhalt mit dem Passwort verschlüsselt, sind Dateien im Archiv gewählt, werden nur diese verschlüsselt.

Um die Dateien eines Solid-Archivs bearbeiten zu können, müssen Sie das korrekte Passwort für jede dieser Dateien angeben, da Sie für Bearbeitungen analysiert werden müssen.

Fügen Sie Dateien zu einem Archiv hinzu, so wird zunächst das aktuelle Passwort benutzt.

Das gleiche trifft zu, wenn eine Datei entschlüsselt werden soll. Sie haben jedoch noch die Möglichkeit, das Kompressions-Passwort im Hinzufügen-Dialog zu ändern. Das Entschlüsselungs-Passwort ist noch bei auftretenden Anfragen hinsichtlich des Entschlüsselns änderbar. An der Kommandozeile können Sie ein Passwort mit dem "p"- Schalter angeben.

Um Sicherheit gegen Hacker zu gewährleisten, werden Passwörter nicht in den Archiven oder in der Konfigurations-Datei gesichert. Aus diesem Grund müssen Sie sich Ihre Passwörter unbedingt merken! Der Autor dieses Programms hat nicht die Möglichkeit, vergessene Passwörter herauszufinden.

Zur Sicherheit sollten Sie längere Passwörter wählen, die für jeden anderen sehr schwer zu vermuten sind. WinAce unterscheidet beim ACE-Format zwischen Groß-und Kleinschreibung. Die maximale Länge eines Passworts beträgt 56 Zeichen.


Archive versiegeln

WinAce bietet die Möglichkeit Archive zu versiegeln. Dadurch werden Archive vor Veränderungen geschützt. Nützlich ist diese Option beispielsweise bei wichtigen Archiven, die vor versehentlicher Änderung geschützt werden sollen. Archive können direkt beim Erstellen oder auch nachträglich versiegelt werden.

Diese Option steht nur für ACE-Archive zur Verfügung.


Solid-Archivierung

Die "Solid-Archivierung" zieht Vorteile daraus, dass alle Dateien eines Archivs als ein einziger Datenstrom angesehen werden kann und eignet sich deshalb sehr gut für Archive mit vielen kleinen oder ähnlichen Dateien.

Aus dieser Methode ergeben sich allerdings auch einige Nachteile:

Durch die Verarbeitung als kontiunuierlicher Datenstrom sind Solid-Archive anfälliger gegen Beschädigungen.

Während Sie Archive, die nicht im Solid-Modus erstellt wurden, auch noch entpacken können, wenn eine Datei im Archiv beschädigt ist, sind Solid-Archive weniger fehlertolerant. Wird solch ein Archiv beschädigt - sei es durch einen Defekt auf dem Speichermedium oder durch eine fehlerhafte Datenübertragung über das Internet - können die Daten des Solid-Archivs nicht mehr wiederhergestellt werden.

Solid-Archivierung beansprucht daher gegenüber der normalen Archivierung ein wenig mehr Zeit, bietet aber im Gegenzug eine deutlich höhere Kompressionsrate.

Beim Ändern (Hinzufügen und Löschen) oder dem Entpacken einzelner Dateien aus einem Solid-Archiv muß WinAce allerdings alle archivierten Dateien dieses Datenstroms dekomprimieren, was ebenfalls mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Die Geschwindigkeit beim entpacken kompletter Archive, die per Solid-Methode erstellt wurden, wird jedoch nicht negativ beeinflusst.

Bei der Verwendung des Solid-Modus sollten Sie folgende Richtlinien berücksichtigen:

•	Solid-Archive eignen sich besonders für die Verteilung von Daten, zum Beispiel über das Internet oder Installationsdatenträger.

•	Verzichten Sie auf die Solid-Archivierung, wenn Sie ein größeres Archiv erstellen wollen, bei dem häufig auf einzelne Dateien zugegriffen werden muss oder soll. Damit sparen Sie Zeit zu Lasten einer etwas schlechteren Kompressionsleistung.

•	Wenn Sie wichtige Daten für eine Sicherung komprimieren wollen, sollten Sie auf die Solid-Archivierung verzichten.


Kompressionsspeicher (Dictionary)

Die beste Möglichkeit zur Kompressionssteigerung ist, ein größeres Dictionary (Kompressions-Speicher) zu wählen. Dies führt aber gleichzeitig dazu, dass sich der Speicherbedarf für Kompression und Dekompression erhöht.

Zum Dekomprimieren wird genug Speicher benötigt, um die Daten des Kompressions-Speichers wiederherzustellen. Das heißt, haben Sie ein 1024K Dictionary bei der Archivierung benutzt, so benötigen Sie minimal soviel Speicher, um das Archiv mit WinAce oder den SFX-Modulen zu dekomprimieren.

Benutzen Sie nur 256K Kompressions-Speicher, sollte bereits herkömmlicher Speicher (untere 640Kb) ausreichen.

Die Kompressionsstufe hat keinerlei Einfluß auf den Speicherbedarf. Sie beeinflußt den Kompressionsablauf hinsichtlich der Zeit. Die Voreinstellung der Kompressionsstufe bietet einen Kompromiß zwischen der Kompressionsrate und -dauer. Ist eine bessere Kompression erforderlich, wie z.B. für eine nachfolgende Datenübertragung, setzen Sie die Kompressionsstufe auf "Gut" bis "Maximal".


Kommentare

Es gibt zwei Arten von Kommentaren: den Archivkommentar und den Dateikommentar. Der Hauptkommentar wird jedesmal beim Öffnen bzw. Entpacken* des Archivs angezeigt. Der Dateikommentar, welcher einer bestimmten Datei innerhalb des Archivs zugeordnet wird, wird in der Dateiliste (Detailmodus) in einer speziellen Spalte angezeigt.

Für den Haupt-Kommentar werden Ascii- und ANSI-Texte, sowie Html-Dateien (nicht kompatibel mit der DOS-Version) unterstützt. Die Dateikommentare unterstützen nur normalen Text.

Der Hauptkommentar eines Archivs kann über die Funktion "Hauptkommentar zeigen" aus dem Archivmenü angezeigt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit die Kommentare zu ändern, zu löschen oder neu hinzuzufügen. Wählen Sie dafür in der Dateiliste das jeweilige Archiv und/oder die Datei aus und wählen Sie die Funktionen "Hauptkommentar bearbeiten" oder "Dateikommentar bearbeiten".

Die Funktion "Dateikommentar bearbeiten" arbeitet auch mit mehreren markierten Dateien oder Verzeichnissen. Sind mehrere Dateien ausgewählt, wird der Kommentar für jede gewählte Datei eingestellt.

WinAce unterstützt Dateikommentare nur für ACE-Dateien und Hauptkommentare nur bei ACE- und Zip-Dateien. Kommentare aller anderen Formate werden zwar erkannt und auch angezeigt, können aber nicht geändert werden.

* Beim Entpacken wird der Kommentar nur bei der Nutzung der Kommandozeilen oder DOS-Version angezeigt.


Tips und Hinweise zur Kompression

Es gibt Verschiedenes um die Kompression zu verbessern. Einiges beeinflußt den Speicherbedarf, anderes die Kompressions- und Updatezeit.

Die "Solid-Archivierung" zieht Vorteile daraus, dass alle Dateien eines Archivs als ein einziger Datenstrom angesehen werden kann und eignet sich deshalb sehr gut für Archive mit vielen kleinen oder ähnlichen Dateien. Beim Ändern (Hinzufügen oder Löschen) eines solchen Archivs, muß WinAce allerdings alle archivierten Dateien dieses Datenstroms dekomprimieren, damit dieser nicht zerstört wird. Solid-Archivierung ist daher gegenüber der normalen Archivierung ein zeitbeanspruchender Vorgang. Der Vorteil von Solid-Archivierung ist jedoch eine deutliche Kompressionsratenverbesserung.

Sie sollten keine Solid-Archivierung benutzen, wenn dieses ein größeres Archiv betrifft, bei welchem häufig auf einzelne Dateien zugegriffen wird.

Beachten Sie, dass die Solid-Methode nicht das vollständige Entpacken (Entpacken aller Dateien) eines Archivs verlangsamt.

Die beste Möglichkeit zur Kompressionssteigerung ist, ein größeres Dictionary (Kompressions-Speicher) zu wählen. Dies führt aber gleichzeitig dazu, dass sich der Speicherbedarf für Kompression und Dekompression erhöht.

Zum Dekomprimieren wird genug Speicher benötigt, um die Daten des Kompressions-Speichers wiederherzustellen. Das heißt, haben Sie ein 1024K Dictionary bei der Archivierung benutzt, so benötigen Sie minimal soviel Speicher, um das Archiv mit WinAce oder den SFX-Modulen zu dekomprimieren.

Benutzen Sie nur 256K Kompressions-Speicher, sollte bereits herkömmlicher Speicher (untere 640Kb) ausreichen.

Die Kompressionsstufe hat keinerlei Einfluß auf den Speicherbedarf. Sie beeinflußt den Kompressionsablauf hinsichtlich der Zeit. Die Voreinstellung der Kompressionsstufe bietet einen Kompromiß zwischen der Kompressionsrate und -dauer. Ist eine bessere Kompression erforderlich, wie z.B. für eine nachfolgende Datenübertragung, setzen Sie die Kompressionsstufe auf "Gut" bis "Maximal".


Begriffserklärungen

Erklärung einiger Begriffe:

AV  	Authenticity Verification (engl.) = Echtheits-Zertifikat;

besteht aus einer Zeichenkette und Prüfsummen;

kennzeichnet Orginalität des Archivs und zeigt dabei die

Herkunft an; s. AV-Signatur

CRC	Cyclic Redundancy Check (engl.);

Prüfsummen-Methode, die die korrekte Dekompression der

Daten überprüft

Kompress.   	Dateidaten-Puffer (auch Dictionary genannt) ;

Speicher    	wird vom ACE-Kompressions-Algorithmus benutzt; dient dem Auf-

                  	finden von Mustern in den bereits komprimierten Daten;

s. Kompressionsspeicher - Dictionary

SFX	SelF eXtracting (engl.) = selbst entpackend;

beschreibt Archive, die in Form einer EXE-Datei erstellt werden.

Diese Archive können ohne weitere Hilfsmittel entpackt werden;

siehe auch Sfx-Module

Solid	Methode zur Verbesserung der Kompressionsraten;

                  	alle Dateien werden als ein Datenstrom betrachtet

                 	und komprimiert; s. Solid Archive

Volume	Teil eines Multi-Volume-Archivs;

größere Archive können durch eine Zerlegung in

Volumes auf mehrere Disketten untergebracht werden


Kommandozeilen-Optionen

Benutzung:

WinAce <Befehl> [-<S1>..] <Archiv> [<Basis_Vrz>\] [<Dateien>/@<Liste>]

Befehle

 a 	Dateien archivieren	m 	Dateien in das Archiv bewegen

 d 	Dateien aus Archiv löschen	t	Test der archivierten Dateien

 e	Dateien entpacken (ohne Pfad)	u 	Archiv updaten

 f	Dateien im Archiv aktualisieren	x 	Dateien entpacken (mit Pfad)

 l	Archivinhalt anzeigen	s	Archiv in Sfx-Modul umwandeln

Schalter

 av[-]	AV-Signatur hinzufügen	rr[-] 	Reparatur-Daten hinzufügen

 s[-]	Solid-Archiv erstellen	c[-] 	Kommentare anzeigen

 sfx[-/jr] 	(junior) SFX-Modul hinzufügen	cfg- 	Standardeinstellungen

 cm[-]	Haupt-Kommentar hinzufügen	tk 	Archiv-Zeit beibehalten

 d<Größe>	Kompr.-Speicher setzen	tl 	Archiv-Zeit --> älteste Datei

 ep 	Pfade entfernen	err<Datei> 	Fehler-Logdatei *

 v 	automatische Volumegröße	m<0..5> 	Kompr.-stufe setzen

 v<Größe> 	Volumegröße=<size>*1000	k 	Archiv versiegeln

 z<Datei>	Kommentar-Datei	p<Paßw> 	Passwort angeben

 y 	Alle Anfragen bejahen 	r 	Unterverz. bearbeiten

 yo 	Datei-Überschreiben erlaubt

 sopt<Datei>	SFX-Optionsdatei (nur 32-Bit-	sfx32    	Win32 SFX-Modul hinzufügen

Module) übergeben	(statt -sfx verwenden)

 fp	vollständigen Pfad speichern	fpd	vollständigen Pfad inkl. LW speichern

* momentan noch nicht implementiert

Beispiele

•	Archiv TEST.ACE anzeigen

WinAce TEST.ACE oder WinAce l TEST.ACE

•	Nicht-Solid-Archiv PICS erstellen, archiv. *.GIF des akt. Verz. & Unterverz.

WinAce a -r -s- PICS *.gif

•	Akt. Verzeichnis in Solid-Archiv TEST mit Kompr.-Speicher von 512Kb packen

WinAce a -s -d512 TEST

•	TXT.ACE erstellen, TXT archiv., Archiv mit Reparatur-Daten und Siegel versehen

WinAce a -rr -k TXT *.TXT

•	Alle Dateien der Archivs ARC mit Pfad nach C:\TEMP enpacken

WinAce x -r -tC:\TEMP ARC


Programmeinstellungen

Über diesen Dialog können Sie die meisten Einstellungen des Programms verändern. Der Dialog ist in vier verschiedene Kategorien unterteilt.

Allgemein

Allgemeine Einstellungen, unter anderem Einstellungen der Dateiliste und der Programmsprache.

Darstellung

Verhalten und das Erscheinungsbild des Programms, sowie der Dateilisten.

Archive

Änderung der Verknüpfungen mit den unterstützten Archivtypen.

Shell-Integration

Integration von WinAce in die Windows-Shell (z.B. Explorer) und Einstellungen für das Kontextmenü.

Programmverzeichnisse

Einstellungsmöglichkeiten für einen Editor, Viewer und Virenscanner.

Kompression

Vorauswahl der Kompressionsparameter.

Symbole

Auswahl und Änderung der Symbole auf der Symbolleiste und im Menü.


Einstellungen - Allgemein

Kommentare automatisch zeigen

Hier können Sie einstellen, ob WinAce automatisch den Kommentar zeigt, wenn ein Archiv geöffnet wird, das einen Kommentar enthält.  Das Kommentarfenster erscheint zunächst rechts neben der Dateiliste, kann aber in Breite und Position verändert werden. Wird das Kommentarfenster geschlossen, hat das keine Auswirkung auf diese Option.

AV beim Entpacken anzeigen

Wenn beim Erstellen eines Archivs die optionale AV-Versiegelung gewählt wurde, so wird diese AV-Signatur beim Entpacken der Datei angezeigt, wenn diese Option aktiviert ist. Daran erkennen Sie Unversehrtheit des Archivs und können die Quelle der Daten eindeutig identifizieren.

Fensterposition speichern

Wählen Sie diese Option an, wenn WinAce jeweils die letzte Fenstergröße und -position speichern soll. Außerdem werden dann die Positionen aller Toolbars und Zusatzelemente gespeichert und beim nächsten Start wiederhergestellt. Ist die Option deaktiviert kann die einmalige Speicherung über den Menübefehl "Fensterposition speichern" erfolgen, der andernfalls nicht angezeigt wird.

im zuletzt aktiven Verzeichnis starten

Ist diese Option aktiv, so merkt sich WinAce das zuletzt benutzte Verzeichnis und zeigt dieses beim nächsten Start des Programms wieder an.

akustische Meldungen bei Aktionsende

Gibt einen Ton aus, wenn ein Komprimierungs- oder Dekomprimierungsvorgang beendet wurde. Dies kann nützlich sein, wenn größere Datenmengen bearbeitet werden und der Prozeß entsprechend längere Zeit in Anspruch nimmt.

WinAce-Symbol auf dem Desktop zeigen

Diese Option löscht/erstellt ein WinAce-Programmsymbol auf Ihrem Windows-Desktop.

WinAce-Symbol im Startmenü zeigen

Diese Option löscht/erstellt einen Eintrag im Hauptteil des Windows-Startmenüs.

Verzeichnisstruktur in Archiven zeigen

Diese Option ist normalerweise angewählt und bewirkt, dass Verzeichnisse in Archiven auch als solche angezeigt werden und genau wie im normalen Dateisystem wählbar sind. Dies hat allerdings den Nachteil, dass man bei Archiven, die eine Verzeichnisstruktur enthalten, nicht den sofortigen Überblick über den Inhalt bekommt. WinAce bietet beide Optionen.

Verzeichnisstruktur zeigen -> 	Programme -

WinAce

WinAce.exe

Verzeichnisstruktur nicht zeigen -> Programme\WinAce\WinAce.exe

Verknüpfungen beim Start überprüfen

WinAce überprüft beim Start automatisch, ob alle eingestellten Verknüpfungen mit den unterstützten Dateitypen noch existieren und stellt diese ggf. wieder her. Diese Einstellung kann von Vorteil sein, da einige Programme die Verknüpfungen zu bestimmten Dateitypen einfach ohne Nachfrage übernehmen. Dadurch können diese Dateien dann nicht mehr per Doppelklick von WinAce geöffnet werden.

Priorität (System)

Über den Schieberegler können Sie bestimmen, wieviel Rechenzeit WinAce für die Bearbeitung von Archiven vom System anfordern soll. Je nachdem, ob Sie die Priorität auf niedrig, hoch oder normal setzen, arbeitet WinAce schneller oder langsamer. Die Kompressionsrate selber wird durch diese Einstellung nicht beeinträchtigt.

Standardverzeichnis für Archive

Tragen Sie hier das Verzeichnis ein, in dem mit WinAce erstellte Archive gespeichert werden sollen. Wird das Feld leergelassen, speichert WinAce erstellte Archive in dem im Dateifenster aktuellen Verzeichnis abgelegt. Dieses Verzeichnis dient nur als Voreinstellung. Archive können natürlich auch an anderen Orten gespeichert werden.

Zielverzeichnisvorgabe für entpackte Dateien

Wenn Sie aus Archiven entpackte Dateien standardmäßig in einem bestimmten Verzeichnis ablegen wollen, so können Sie dieses Verzeichnis in diesem Feld eintragen.

Standardverzeichnis beim Start

Gibt das Verzeichnis an, das bei jedem Start von WinAce als erstes im Dateifenster angezeigt werden soll.


Einstellungen - Darstellung

Allgemein

Buttons und Menüs im XP-Stil

Diese Option kann nur geändert werden, wenn nicht Windows XP verwendet wird! Sie stellt ein, ob die Buttons und Menüs im Office-XP Stil dargestellt werden.

Menüs mit Symbolen zeigen

Diese Option ergänzt die Menüs um zusätzliche Symbole, die dem erfahrenen Anwender eine schnellere Auswahl ermöglichen können.

Darstellung über XP-Themes

Hier können Sie festlegen, ob die WinAce Oberfläche an das eingestellte XP-Theme angepasst wird. Diese Option steht nur unter Windows XP zur Verfügung!

Schrift

In diesem Abschnitt können Sie die für die Dateiliste verwendete Schriftart und -größe verändern.

Dateilisten - Optionen

Einige der folgenden Einträge beziehen sich nur auf den Detailmodus der Dateiliste!

Ganze Zeile selektieren

Hier bedeckt der Cursorbalken die gesamte Zeile und nicht nur den Dateinamen (nur Detailmodus).

Trennlinien zeigen

Mit dieser Option schalten Sie im Dateifenster Trennlinien für jeden Eintrag an/aus (nur Detailmodus).

Selektion folgt automatisch dem Mauszeiger

Diese Option bezieht sich auf das Dateifenster und fokussiert nach einer gewissen Zeit automatisch den Eintrag, über dem sich der Mauszeiger befindet, ohne das erst ein Mausclick erfolgen muss.

versteckte Dateien und Systemdateien anzeigen

Mit dieser Option legen Sie fest, ob WinAce in den Dateilisten auch sicherheitsrelevante Dateien anzeigen soll. Diese Option kann nur verändert werden, wenn der Nutzer mit Administratorrechten angemeldet ist. Ansonsten ist diese Option automatisch abgeschaltet.

nur allgemeine Dateisymbole zeigen (schneller)

Mit Hilfe dieser Option können Sie WinAce davon abhalten für jede Datei das Symbol für die Anzeige zu ermitteln. Stattdessen werden die allgemeinen Symbole für den jeweiligen Dateityp angezeigt. Dies bringt Geschwindigkeitsvorteile beim Listenaufbau, wenn mit langsamen Netzverbindungen oder Disketten gearbeitet wird. WinAce würde sonst z.B. aus jeder Programmdatei (*.exe) das zugehörige Symbol extrahieren.

flacher Scrollbalken

Diese Option zeigt den Scrollbalken der Dateiliste als flachen Balken und nicht dreidimensional an und hat ansonsten keinerlei Auswirkungen.

aktuellen Eintrag unterstreichen

Diese Option unterstreicht den Eintrag, der sich unter dem Mauszeiger befindet automatisch und hebt diesen farblich hervor.

einzelner Klick öffnet Datei

Mit dieser Option können Sie es erreichen, dass sich die Dateiliste verhält, wie ein Internet Browser. Die Einträge werden quasi als Links betrachtet und durch einen einzeln Click mit der Maus gestartet, geöffnet etc. Der Einzelclick ersetzt hier also den Doppelclick.

Archive nach Verzeichnissen einsortieren

Normalerweise sortiert WinAce erkannte Archive unabhängig von der eingestellten Sortierordnung direkt nach den Verzeichnissen ein. Dies Verhalten kann man hier deaktivieren. Archive werden dann, wie normale Dateien, in die Sortierung mit einbezogen.

Dateilisten - Darstellung

Anzeige normaler Verzeichnisse / Anzeige von Archiven

Bestimmen Sie die Hintergrund- und Schriftfarbe für die Darstellung von normalen Verzeichnissen.

Da WinAce Archive wie Verzeichnisse behandelt und Sie sie genau wie ein Verzeichnis durch einen Doppelklick in der Dateiliste öffnen können, haben Sie mit dieser Funktion die Möglichkeit, Verzeichnisse und Archive optisch voneinander zu trennen.


Einstellungen - Archive

Wählen Sie hier aus der Liste im linken Teil den Archivtyp aus, dessen Einstellungen Sie verändern wollen. Im rechten Teil werden dann die zur Verfügung stehenden Einstellungen für diesen Typ angezeigt.

Alle Archivtypen mit WinAce verknüpfen

Mit Hilfe dieses Buttons können Sie direkt alle unterstützten Archivtypen auf einmal mit WinAce verknüpfen. Sie sparen sich so die Konfiguration jedes einzelnen Typs.

Symbol wählen

Hier können sie einem mit WinAce verknüpften Archivtyp ein bestimmtes Symbol zuweisen. Dieses Symbol wird dann in allen Windows-Dateilisten angezeigt. Das aktuell verknüpfte Symbol wird links neben dem Button angezeigt.

Archivtyp für WinAce registrieren

Diese Option teilt Windows mit, ob dieser Dateityp mit WinAce geöffnet werden soll (beispielsweise durch einen Doppelclick). Außerdem werden alle anderen Einstellungen für diesen Archivtyp erst wirksam, wenn der Typ mit WinAce verknüpft wurde. WinAce speichert übrigens ggf. die vorherige Verknüpfung und stellt diese automatisch wieder her, wenn Sie die Verknüpfung hier wieder abwählen. Unabhängig von dieser Einstellung kann WinAce alle unterstützten Archivformate jederzeit in seiner eigenen Oberfläche öffnen, erstellen oder entpacken.

"Entpacken..." im Kontextmenü zeigen

Diese Option kann nur gewählt werden, wenn auch die Option "WinAce Shell Extension aktivieren" aktiv ist, da sie Teil der Shell Extension ist. Hier stellen Sie ein, ob WinAce im Windows-Kontextmenü für diesen Archivtyp einen Eintrag plaziert, mit dem das Archiv - über WinAce - entpackt werden kann. Es würden dann zwei Einträge installiert:

1. Entpacken nach...

Nach Wahl dieses Menübefehls wird ein Dialog geöffnet, in dem das Zielverzeichnis eingegeben werden kann. Hier kann der Vorgang auch abgebrochen werden.

2. Entpacken nach "Archivname-Erweiterung"

Dieser Befehl wird nur gezeigt, wenn eine einzelne Datei gewählt wurde. Dann wird als Zielverzeichnis der Name des Archivs abzüglich der Erweiterung (z.B. ".ace") vorgeschlagen. Bei Anwahl wird das Zielverzeichnis automatisch erstellt und alle Dateien werden dorthin extrahiert.

Voraussetzung für diese Option ist, dass diese Einträge im Kontextmenü im Dialog Shell-Integration überhaupt aktiviert wurden!

Inhaltsanzeige im Eigenschaftendialog

Diese Option steht nur für Ace- und Zip-Dateien zur Verfügung und setzt ebenfalls die Aktivierung der Shell Extension voraus. Ist die Option angewählt erscheint im jedem Eigenschaften-Dialog des Windows-Systems ein zusätzliches Tab für Ace- und Zip-Dateien "Archiv". Diese Seite enthält eine Liste des Archivinhalts und Buttons für die wichtigsten Funktionen. Sind mehrere Dateien gewählt, ist über eine Drop-Downliste ein einzelnes Archiv wählbar. Diese Option ist nützlich, da sie auch ohne den aktiven WinAce in jedem Programm funktioniert und einen Überblick über den Archivinhalt verschafft.


Einstellungen - Shell-Integration

WinAce Shell Extension aktivieren

Diese Option aktiviert bzw. deaktiviert die Shell Extension. Die Aktivierung dieser Option ist Voraussetzung für alle anderen Einstellungen, die Shell Extension betreffend. Die Shell Extension ist ein von WinAce unabhängiges, kompaktes  Modul, das sich in das Windowssystem einklinkt und dort bei Bedarf aufgerufen wird.

Diese Option aktiviert außerdem die WinAce-Einträge (z.B. "Hinzufügen zu ") im Windows-Kontextmenü. Mit Hilfe dieser Einträge können beispielsweise auch aus dem Explorer heraus gewählte Dateien komprimiert und neue Archive erstellt werden. Beim Aufruf von "Hinzufügen zu...." wird der "Dateien hinzufügen"-Dialog von WinAce aufgerufen, in dem die gewählten Dateien ebenfalls angewählt sind. Hier haben Sie die Möglichkeit noch Einstellungen zu verändern und ein Archiv zu erstellen.

Der zweite Eintrag in das Kontextmenü schlägt bereits einen Archivnamen vor, der sich bei einer einzigen gewählten Datei aus dem Dateinamen und beim mehreren gewählten Dateien aus dem Verzeichnisnamen ergibt. Bei Anwahl dieses Befehls wird das Archiv ohne Nachfrage direkt mit den Voreinstellungen erstellt.

Einträge im Kontextmenü als Untermenü

Um die Übersichtlichkeit des Kontextmenüs zu bewahren, haben Sie mit dieser Option die Möglichkeit, alle Einträge, die mit WinAce im Zusammenhang stehen, in einem Untermenü zusammenzufassen.

Symbole im Kontextmenü anzeigen

Ist diese Option gewählt, werden links neben den WinAce Funktionen im Kontextmenü kleine Symbole angezeigt.

Kontextmenüeinträge

Hier können Sie festlegen, welche WinAce Funktionen im Windows Kontextmenü aktiviert werden sollen.


Einstellungen - Programmverzeichnisse

Verzeichnis für Temorärdateien

Geben Sie hier den Pfad zu einem Temporärverzeichnis an, das Winace als Zwischenspeicher für umfangreichere Kompressionsvorgänge nutzen soll. Als Vorgabe benutzt WinAce das Windows-Temporärverzeichnis. Diese Vorgabe können Sie aber nach Belieben ändern. Die von WinAce angelegten temporären Dateien werden in der Regel unmittelbar nach dem Kompressions- oder Entpackvorgang gelöscht.

Externen Betrachter verwenden (F3)

Falls Sie auf den internen Betrachter verzichten wollen und lieber ein anderes Programm als Viewer installieren wollen, geben Sie das Programm hier an. Weiterhin kann hier die Option "Wenn möglich Win-Quickview verwenden" aktiviert werden. Ist diese Option angewählt, ermittelt WinAce automatisch, ob der jeweilige Dateityp mit der Windows-Schnellansicht verknüpft ist und ruft diese ggf. auf. Ist dies nicht der Fall, wird entweder der interne Betrachter oder das eingestellte Ersatzprogramm aufgerufen.

Editor

WinAce bietet keinen eigenen Editor, jedoch einen Befehl zum Edititieren. Hier kann das Programm angegeben werden, welches dann zum Editieren aufgerufen wird. Außerdem kann durch die Option "Wenn möglich den verknüpften Editor laden" das eventuell zum Editieren verknüpfte Programm geladen werden.

Optionaler Virenscanner

Hier stellen Sie den Virenscanner ein, der benutzt wird, wenn die Funktion "Archiv auf Viren testen" aufgerufen wird. Dazu wählen Sie zuerst aus der Liste das passende Programm und geben danach über den Button rechts neben der Eingabe den genauen Speicherort des Programms an. In die Parameterzeile tragen Sie ggf. die nötigen Programmparameter für einen reibungslosen Aufruf des Scanners ein. Dabei stehen Ihnen Platzhalter zur Verfügung:

•	%d - Verzeichnis in welches das Archiv temporär entpackt wird. Dieses Verzeichnis sollte an den Scanner übergeben werden, wenn der Scanner eine solche Angabe benötigt um nicht jedesmal die gesamte Festplatte nach Viren zu durchsuchen.

•	%r - Hier wird automatisch der Name der Reportdatei eingesetzt.

Falls der Virenscanner minimiert ausgeführt werden soll, wählen Sie die entsprechende Option an.


Einstellungen - Kompression

Alle hier eingestellten Optionen sind Voreinstellungen, die jeweils beim Erstellen oder Verändern eines Archivs in dem "Datei hinzufügen"-Dialog voreingestellt werden. Sie sind dort problemlos änderbar.

Archivtyp

Normalerweise geht WinAce davon aus, dass Sie ACE-Archive erstellen wollen. Daher ist dieser Archivtyp voreingestellt. Falls Sie jedoch meistens Zip-Dateien erstellen, können Sie dies hier voreinstellen. WinAce geht dann z.B. auch bei Dateinamen die Sie ohne Endung eingeben davon aus, dass es eine Zip-Datei werden soll. Außerdem wird diese Einstellung auch von der Shell Extension abgefragt. Die Shell Extension bietet im Windows-Kontextmenü den Befehl "Hinzufügen zu -Archivname-". Dieser vorgeschlagene Archivname ist von dem hier eingestellten Typ abhängig.

Kompressionsstufe

Die Voreinstellung für die Kompressionsstufe.

Unterverzeichnisse einschließen

Legt fest, ob die untergeordnete Verzeichnisstruktur bei Kompressionsvorgängen eingeschlossen werden soll (empfohlen).

Verzeichnisse

Hier bestimmen Sie, wie die Dateien von eventuell vorhandenen Unterverzeichnissen gespeichert werden sollen.

mit Verzeichnisstruktur

speichert die relative Verzeichnisstruktur von der Ebene aus, von der der Kompressionsvorgang gestartet wird (empfohlen)

ohne Verzeichnisstruktur

speichert alle Dateien aller Unterverzeichnisse auf einer Verzeichnisebene. Daten aus den Unterverzeichnisse werden berücksichtigt, die Verzeichnisinformationen werden hingegen verworfen.

kompletten Pfad speichern

speichert den kompletten Pfad der zu archivierenden Dateien, inklusive der übergeordneten Verzeichnisebenen.

kompletten Pfad inkl. Laufwerk speichern

speichert den kompletten Pfad der zu archivierenden Dateien, inklusive der übergeordneten Verzeichnisebenen und des Laufwerksbuchstabens.

Dictionary (Kompressionsspeicher)

Voreinstellung für den ACE-Kompressionsspeicher.

Solid Archive erstellen

Voreinstellung, ob ACE-Archive im Solid-Modus erstellt werden sollen.

Archive vor Beschädigung schützen

Voreinstellung ob ACE-Archiven Reparaturdaten angehängt werden.

CRC-Check nach erfolgter Kompression

Legt fest, ob standardmäßig eine CRC-Prüfung durchgeführt werden soll, um zu prüfen, ob der Kompressionsvorgang korrekt durchgeführt wurde.

Sfx-Modul (Win32) erstellen

Schalter für die Voreinstellung für die Erstellung von Sfx-Modulen.

Archiv versiegeln

Voreinstellung Archiv versiegeln.

AV-Signatur (Zertifikat) verwenden

Voreinstellung ob neue Archive automatisch mit AV-Siegel versehen werden sollen. Nur in der registrierten Version verfügbar.

ACE 2.0 Kompression

Legt die Standardvorgabe für die ACE 2.0-Kompression fest.

Die ACE 2.0 Kompression ermöglicht eine deutlich höhere Kompressionsrate als die ACE 1.0 Kompression.

Bitte beachten Sie, dass mit ACE 2.0 Kompression erstellte Archive nicht von Programmen bearbeitet werden können, die nur ACE 1.0 Dekompression unterstützen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Empfänger der komprimierten Daten ACE 2.0 Archive verarbeiten kann, sollten Sie eine Sfx-Datei erstellen oder weitergeben. Alternativ gibt es einen kostenlosen Entpacker namens XAcePlus, den Sie ebenfalls mit Ihren Daten weitergeben können. Die aktuelle Version von XAcePlus finden Sie unter www.winace.de.

Zusätzlich enthält die ACE 2.0 Kompression spezielle Kompressionsalgorithmen für bestimmte Dateitypen, die selektiv zugeschaltet werden kann. Die folgenden speziellen Kompressionsarten stehen zur Verfügung:

Delta-Kompression

dieser spezielle Kompressionstyp ist besonders für ausführbare Programme geeignet (EXE-Dateien, ActiveX-Libraries etc.).

EXE-Kompression

dieser spezielle Kompressionstyp ist besonders für ausführbare Programme geeignet (EXE-Dateien, ActiveX-Libraries etc.).

Bilddaten-Kompression

dieser spezielle Kompressionstyp ist besonders für Bild- und in bestimmten Fällen auch für Videodateien geeignet (beispielsweise .GIF-, .TIF- oder .AVI-Dateien). Bitte beachten Sie, dass manche Grafikdateien unter Umständen Regel schon sehr stark komprimiert sind (beispielsweise .JPG oder .MP(E)G, so dass bei diesen Dateien meist keine nennenswerte Platzersparnis durch ACE-Kompression erzielt werden kann.

Sound-Kompression

dieser spezielle Kompressionstyp ist besonders für Audiodateien geeignet (.WAV-Dateien). Bitte beachten Sie, dass MP3-Dateien in der Regel schon sehr stark komprimiert sind, so dass bei diesen Dateien meist keine nennenswerte Platzersparnis durch ACE-Kompression erzielt werden kann.


Einstellungen - Symbole

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, in WinAce verwendete Symbole (z.B. im Menü oder in der Toolbar) gegen andere auszutauschen.

WinAce verfügt über zwei Bildreihen unterschiedlicher Größe. Die eine Liste enthält "Große Symbole" z.B. für die Toolbar oder die Kontrolleiste, die andere Liste enthält die kleinen Symbole für die Menüs.

Sie können nun aus diesen beiden Reihen einzelne Symbole austauschen indem Sie auf "Symbol ändern" klicken. Daraufhin öffnet sich ein "Datei öffnen"-Dialog, mit dem Sie Bilddateien (JPG, BMP oder Icons) auswählen können.

Sobald Sie eine Datei gewählt haben, wird das vorher angewählte Originalsymbol von dem neuen Bild ersetzt. Dabei wird die Größe des neuen Bilds ggf. auf die Größe der Bildreihe angepasst. WinAce stellt das Bild transparent dar. Als transparente Farbe dient dabei die Farbe des Pixels

aus der linken, unteren Ecke.

Es gibt auch die Möglichkeit, die gesamte Symbolleiste auszutauschen, indem man auf "vollständige Symbolliste laden..." klickt. Hier hat man dann auch die Möglichkeit ein Bitmap zu laden. Dieses Bitmap sollte in einer langen Reihe, von links nach rechts, alle von WinAce benötigten Symbole enthalten. Dabei ist wichtig, dass die Reihenfolge (s. Nummerierung) eingehalten wird, da WinAce sonst den Schaltern und Menüs die falschen Symbole zuordnet.

Die Symbole der neuen Symbolliste (gilt nur für "Große Symbole!) dürfen auch größer sein, als die Originalsymbole. Es ist nur wichtig, dass alle Symbole eine einheitliche Breite und Höhe haben. Sollte die Größe abweichen, muss die neue Breite der (einzelnen!) Symbole in die Datei TOOLIMG.INI unter

[Bitmap]

Width={neue Breite eines Symbols}

eingetragen werden.

Die Originalmaße der Listen sind folgende:

"Große Symbole" 32x32 pro Symbol -> Gesamtbitmap ist 2400 Pixel breit

                                    und 32 Pixel hoch

"Kleine Symbole" 16x16 pro Symbol -> Gesamtbitmap ist 1200 Pixel breit

                                     und 16 Pixel hoch

insgesamt sind jeweils 75 Symbole in den Listen enthalten.

Die Standardlisten können jederzeit über die Schalter "zurücksetzen" wiederhergestellt werden.

Einsendung von erstellten Symbolleisten

Haben Sie eine besonders schöne Symbolleiste erstellt und möchten diese auch anderen WinAce-Anwendern zugänglich machen?

Senden Sie Ihre Datei einfach an support@winace.de und wir werden Sie im Internet auf unserer Homepage nebst Nennung Ihres Namens veröffentlichen.

Mit einer Einsendung stellen Sie die Symbolleistendatei kostenlos und zeitlich unbeschränkt zur Verfügung.

Eine Vergütung für die Einsendung wird nicht geleistet.


Archive erstellen - Dateien hinzufügen

Dieser Dialog wird sowohl beim Erstellen neuer Archive, als auch beim Hinzufügen von Dateien zu Archiven aufgerufen. Auch beim Erstellen von Archiven über die Shell Extension, wird dieser Dialog gestartet. Der Dialog setzt sich aus vier verschiedenen Seiten (Tabs) zusammen, die nach Relevanz angeordnet sind. Die Seite "Kommentar" wird nur bei ACE- und ZIP-Archiven angezeigt, da der Kommentar nur bei diesen Dateitypen erstellt/geändert werden kann.

Die erste Seite enthält erst einmal alle Elemente und Optionen, die zum Erstellen eines Archivs dringend notwendig sind. Die zweite Seite enthält Optionen, die zusätzlich eingestellt werden können aber deren Einstellung nicht zwingend notwendig ist. Die vierte Seite enthält, wie schon erwähnt, den Hauptkommentar des Archivs.

Hier finden Sie Erläuterungen zu den einzelnen Seiten:

Auswahl

Optionen

zusätzliche ACE-Optionen - wird nur bei Erstellung von ACE-Archiven angezeigt

Kommentar - wird nur bei Erstellung von ACE- und ZIP-Archiven angezeigt


Hinzufügen - Auswahl

Diese Seite enthält eine Dateiliste (zuschaltbar über den Verzeichnisbutton ist eine komplette Verzeichnisansicht) und Buttons, mit denen die Liste beeinflusst werden kann. Außerdem wird in einer Statuszeile unter der Liste der Status (Anzahl der gewählten Dateien und Verzeichnisse) angezeigt. In dieser Liste sind die Dateien vorausgewählt, die Sie schon im WinAce-Fenster markiert haben. Die Liste korrespondiert mit der darunterliegenden Zeile, in der die Namen der gewählten Dateien/Verzeichnisse eingetragen werden. Diese Zeile enthält die eigentlich wichtigen Angaben zu den Dateien, die gepackt werden sollen. Die Liste ist nur ein Hilfsmittel. Das heißt, dass Sie in dieser Zeile auch Dateien eintragen können, die Sie nicht in der Liste finden bzw. wählen. So ist es auch möglich hier Wildcards (z.B. *.* oder *.exe) einzutragen. So können Sie bequem einzelne Dateigruppen auswählen, ohne Sie jede einzelne Datei über die Liste anzuwählen. Es ist auch möglich mehrere Dateien oder Wildcards aneinanderzureihen. Sie müssen lediglich durch Leerzeichen getrennt werden. Dateinamen, die Leerzeichen enthalten, sollten Sie mit Anführungszeichnis (") einschliessen.

Alternativ können Sie die erweiterte Dateiauswahl (Button "Erweitert >>") einschalten. Die erweiterte Dateiauswahl ermöglicht es, Dateien aus verschiedenen Verzeichnissen in einem Archiv zusammenzufassen. Dazu wird die Dateiliste umgestellt. Es steht dann statt einer Verzeichnisansicht eine normale Liste als Container zur Verfügung, der alle gewünschten Dateien und Verzeichnisse aufnimmt. Die gleiche Auswahl würde in diesem Fall dann folgendermaßen dargestellt:

Der Inhalt der Liste kann mit den Symbolen oben rechts verändert werden. Es ist auch möglich Dateilisten abzuspeichern und nachzuladen. Weiterhin ist es möglich Dateien per Drag&Drop in die Liste hineinzuziehen.

In der untersten Zeile tragen Sie den Archivnamen ein. Der Archivname wird hier entweder vorgeschlagen oder bezieht sich auf das gerade im WinAce geöffnete Archiv. Ist kein Archiv geöffnet und nur eine Datei gewählt, wird der Name der Datei als Archivname vorgeschlagen. Sind mehrere Dateien gewählt, wird der Verzeichnisname als Archivname voreingestellt. Dabei wird immer der Archivtyp gewählt, der bei den Einstellungen voreingestellt wurde. Wenn Sie hier selbst einen Archivnamen eingeben, können Sie auf Eingabe der Dateiendung verzichten, wenn Sie den voreingestellten Archivtyp verwenden wollen. Wenn Sie jedoch eine Endung angeben, wird der Archivtyp automatisch der Endung angepaßt. Der aktuelle Typ wird direkt neben der Eingabezeile und bei den Optionen angezeigt. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit den Archivtyp über die Dropdown-Liste zu verändern. Hier werden - wie bei den Optionen - alle verfügbaren Archivtypen angezeigt. Die Dateiendung (.ace/.zip) wird dann wiederum umgekehrt dem Typ angepaßt.

Unterverzeichnisse einschließen

Legt fest, ob die untergeordnete Verzeichnisstruktur bei Kompressionsvorgängen eingeschlossen werden soll (empfohlen).

Verzeichnisse

Hier bestimmen Sie, wie die Dateien von eventuell vorhandenen Unterverzeichnissen gespeichert werden sollen.

mit Verzeichnisstruktur

speichert die relative Verzeichnisstruktur von der Ebene aus, von der der Kompressionsvorgang gestartet wird (empfohlen)

ohne Verzeichnisstruktur

speichert alle Dateien aller Unterverzeichnisse auf einer Verzeichnisebene. Daten aus den Unterverzeichnisse werden berücksichtigt, die Verzeichnisinformationen werden hingegen verworfen.

kompletten Pfad speichern

speichert den kompletten Pfad der zu archivierenden Dateien, inklusive der übergeordneten Verzeichnissebenen.

kompletten Pfad inkl. Laufwerk speichern

speichert den kompletten Pfad der zu archivierenden Dateien, inklusive der übergeordneten Verzeichnissebenen und des Laufwerksbuchstabens.

Projekte

Um häufig wiederkehrende Packvorgänge zu vereinfachen, ist es möglich die Parameter in Projektdateien zu speichern. Die Projektdateien werden als normale Windows INI-Dateien mit der Endung ."wpf" gespeichert. In diesen Dateien sind alle für den Packvorgang relevanten Einstellungen, einschließlich der Dateiauswahl, gespeichert.

Angelegt werden die Projektdateien bei der Erstellung eines Archivs. Die vorgenommenen Einstellungen können hier einfach als Projekt abgespeichert werden. Dazu wählt man über den Button "Projekte" die Funktion "Aktuelle Einstellungen als Projekt speichern". Es öffnet sich ein Dialogfenster in dem weitere Optionen für das Projekt eingestellt werden können.

Siehe auch: Projektdateien


Hinzufügen - Optionen

Auf dieser Seite können Sie einige Kompressionsparameter einstellen. Je nach gewähltem Archivtyp werden einzelne Optionen aktiviert oder deaktiviert. Spezielle Optionen für ACE-Archive finden Sie auf der nächsten Seite.

Archivtyp

Hier können Sie den Archivtyp verändern, mit dem das Archiv erstellt werden soll. Die Dateiendung (.ace/.zip) auf der "Auswahl"-Seite wird automatisch geändert. Bitte beachten Sie, dass sich damit auch die Zieldatei ändert. Wenn Sie also einer bereits existierenden Zip-Datei Dateien hinzufügen wollen und Sie wählen hier als Archivtype ACE an, wird eine neue Datei erstellt, die nur die neu gewählten Dateien enthält. Die Zip-Datei bleibt hingegen unverändert.

Aktion

Hier stehen Ihnen drei verschiedene Arten zur Verfügung Dateien in Archive zu packen.

Hinzufügen

Hier werden die gewählten Dateien hinzugefügt (Standardeinstellung)

Bewegen

Hier werden die gewählten Dateien nach erfolgter Kompression gelöscht, also die Dateien werden in das Archiv bewegt.

Aktualisieren

Hier werden nur die Dateien hinzugefügt, die bereits im Archiv enthalten sind. Das heißt, das Archiv wird aktualisiert. Diese Option steht nur bei ACE- und ZIP-Dateien zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass es unmöglich ist, CAB-Archiven nachträglich Dateien hinzuzufügen. CAB-Archive werden immer neu erstellt. Alle vorher enthaltenen Dateien gehen verloren!

Kompressionsstufe

Hier wählen Sie die gewünschte Kompressionsstufe aus. Die Kompressionsstufe hat keinerlei Einfluß auf den Speicherbedarf. Sie beeinflußt den Kompressionsablauf nur hinsichtlich der Zeit. Die Einstellung "Normal" der Kompressionsstufe bietet einen Kompromiß zwischen der Kompressionsrate und -dauer. Ist eine bessere Kompression erforderlich, wie z.B. für eine nachfolgende Datenübertragung, setzen Sie die Kompressionsstufe auf "Gut" bis "Maximal".

Volume-Einstellungen

Tragen Sie hier die gewünschte Volumegröße ein. Über die Dropdown-Liste können Sie einige voreingestellte Werte auswählen oder über die Eingabezeile einen anderen Wert eingeben. Bitte beachten Sie, dass die Volumes minimal 65kb groß sein müssen und dass Angaben in Kilobytes (Bytes geteilt durch 1024) erfolgen müssen. Eine Erläuterung zu Multi-Volumes finden Sie hier.

Unterverzeichnisse einschließen

Hier stellen Sie ein, ob auch Unterverzeichnisse in die Auswahl eingeschlossen werden sollen. Ist dies der Fall, werden auch weitere Unterverzeichnisse von gewählten Verzeichnissen in die Auswahl eingeschlossen. Weiterhin wird die Dateiauswahl bei Wildcardangabe auch auf die Unterverzeichnisse ausgedehnt.

vollständigen Pfad speichern

Hier stellen Sie ein, ob die Verzeichnisstruktur der gewählten Dateien auch innerhalb des Archivs erhalten bleiben soll. Der Pfad der einzelnen Dateien wird dann ab dem Basispfad (aktuelles Verzeichnis) mitgespeichert. Befinden sich die Dateien alle im aktuellen Verzeichnis spielt diese Einstellung also keine Rolle, befinden Sie sich in Unterverzeichnissen ist diese Einstellung wichtig.

Beispiel:

Aktuelles Verzeichnis: C:\WINDOWS

gewählte Dateien "C:\WINDOWS\DESKTOP.INI", "C:\WINDOWS\SYTEM\DESKTOP.INI" "C:\WINDOWS\SYSTEM\COMCTL32.DLL"

mit aktivierter Option würden die Dateien folgendermaßen im Archiv gespeichert:

DESKTOP.INI

SYSTEM\DESKTOP.INI

SYSTEM\COMCTL32.DLL

bei deaktivierter Option würde eine Fehlermeldung erscheinen (ACE) bzw. die zweite Datei würde die erste ersetzen (ZIP)

DESKTOP.INI

DESKTOP.INI

COMCTL32.DLL

mit Passwort verschlüsseln

Um Dateien mit einem Passwort zu verschlüsseln, wählen Sie diese Option an und tragen Sie hier das gewünschte Passwort ein. Das eingegebene Passwort wird aus Sicherheitsgründen nicht direkt angezeigt, sondern durch Sterne (*) ersetzt. Bitte beachten Sie, dass bei ACE-Archiven, die Groß- und Kleinschreibung des Passworts eine Rolle spielt. Achten Sie also darauf, wie Ihre Tastatur eingestellt ist, damit Sie nicht versehentlich Großbuchstaben, statt Kleinbuchstaben eingeben.

Falls eine Zip-Datei erstellt werden soll, stehen hier drei verschiedene Verschlüsselungsmethoden zur Auswahl. Falls Sie nicht wissen, ob der Empfänger der Datei die Möglichkeit hat, Dateien mit neuerer Verschlüsselung zu entpacken, sollten Sie in jedem Fall die "Zip 2.0 kompatible Verschlüsselung" auswählen. Wesentlich sicherer sind allerdings die beiden anderen Auswahlmöglichkeiten - die AES Verschlüsselung. Hier stehen 2 verschiedene Bitbreiten zur Auswahl.

Bei ACE-Dateien existiert diese Auswahlmöglichkeit nicht. Die Verschlüsselung in ACE-Dateien erfolgt über die sehr sichere Blowfish-Methode.

Es ist nicht möglich Dateien wiederherzustellen, wenn das Passwort vergessen wurde oder nicht bekannt ist. Bewahren Sie daher die Passworte sicher auf.

Sfx-Modul

Hier können Sie einstellen, ob das Archiv selbstextrahierend sein soll. Für ACE-Archive haben Sie zwei verschiedene Sfx-Modultypen zur Auswahl. Für die Windows-32Bit-Module stehen Ihnen außerdem wahlweise die deutsche oder englische Sprache zur Verfügung. Außerdem können Sie die Module über die "Optionen" individuell Ihren Bedürfnissen anpassen.


Hinzufügen - zusätzliche ACE-Optionen

Auf dieser Seite können Sie spezielle Kompressionsparameter nur für ACE-Archive einstellen.

Solid Archive erstellen

Stellen Sie hier ein, ob für die Kompression der Solid-Modus verwendet werden soll.

Archive vor Beschädigung schützen

Wählen Sie diese Option, wenn die Gefahr besteht, dass die Archive beschädigt werden könnten (z.B. durch Datenfernübertragung oder defekte Disketten). WinAce hängt dann an das Archiv Reparaturdaten an.

AV-Signatur

Wenn Sie mit der Vollversion des WinAce arbeiten, haben Sie einen speziellen Schlüssel erhalten. Dieser Schlüssel erlaubt es Ihnen, Ihre Archive mit einem AV-Siegel oder Sicherheitszertifikat zu versehen. Diese Archive können dann nur noch von Ihnen verändert werden und enthalten quasi Ihren Copyrightvermerk, der beim Entpacken oder in den WinAce-Information angezeigt wird. Durch diese Option können Empfänger eines solchen Archivs sichergehen, dass an dem Archiv nicht manipuliert wurde und das Archiv von daher vertrauenswürdig (z.B. virenfrei) ist.

Archiv gegen Veränderungen schützen

WinAce bietet die Möglichkeit Archive zu versiegeln. Dadurch werden Archive vor Veränderungen geschützt. Nützlich ist diese Option beispielsweise bei wichtigen Archiven, die vor versehentlicher Änderung geschützt werden sollen. Archive können direkt beim Erstellen oder auch nachträglich versiegelt werden.

CRC-Check nach erfolgter Kompression

Legt fest, ob standardmäßig eine CRC-Prüfung durchgeführt werden soll, um zu prüfen, ob der Kompressionsvorgang korrekt durchgeführt wurde.

Dictionary

Stellen Sie hier den Kompressionsspeicher ein, den WinAce bei der Kompression verwenden soll. Weitere Informationen zum Kompressionsspeicher finden Sie hier.

Archivdatum

Hier stellen Sie ein, mit welchem Dateidatum das resultierende Archiv versehen werden soll. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Varianten:

•	Datum der letzten Änderung; hier bekommt das Archiv das aktuelle Datum

•	Archivdatum beibehalten; ist das Archiv bereits vorhanden, wird das Datum nicht verändert

•	Archivdatum von aktuellster Datei; diese Option bewirkt, dass das Archiv das Datum der aktuellsten, hinzugefügten Datei erhält.

ACE 2.0 Kompression

Legt die Standardvorgabe für die ACE 2.0-Kompression fest.

Die ACE 2.0 Kompression ermöglicht eine deutlich höhere Kompressionsrate als die ACE 1.0 Kompression.

Bitte beachten Sie, dass mit ACE 2.0 Kompression erstellte Archive nicht von Programmen bearbeitet werden können, die nur ACE 1.0 Dekompression unterstützen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Empfänger der komprimierten Daten ACE 2.0 Archive verarbeiten kann, sollten Sie eine Sfx-Datei erstellen oder weitergeben. Alternativ gibt es einen kostenlosen Entpacker namens XAcePlus, den Sie ebenfalls mit Ihren Daten weitergeben können. Die aktuelle Version von XAcePlus finden Sie unter www.winace.de.

Zusätzlich enthält die ACE 2.0 Kompression spezielle Kompressionsalgorithmen für bestimmte Dateitypen, die selektiv zugeschaltet werden kann. Die folgenden speziellen Kompressionsarten stehen zur Verfügung:

Delta-Kompression

dieser spezielle Kompressionstyp ist besonders für ausführbare Programme geeignet (EXE-Dateien, ActiveX-Libraries etc.).

EXE-Kompression

dieser spezielle Kompressionstyp ist besonders für ausführbare Programme geeignet (EXE-Dateien, ActiveX-Libraries etc.).

Bilddaten-Kompression

dieser spezielle Kompressionstyp ist besonders für Bild- und in bestimmten Fällen auch für Videodateien geeignet (beispielsweise .GIF-, .TIF- oder .AVI-Dateien). Bitte beachten Sie, dass manche Grafikdateien unter Umständen Regel schon sehr stark komprimiert sind (beispielsweise .JPG oder .MP(E)G, so dass bei diesen Dateien meist keine nennenswerte Platzersparnis durch ACE-Kompression erzielt werden kann.

Sound-Kompression

dieser spezielle Kompressionstyp ist besonders für Audiodateien geeignet (.WAV-Dateien). Bitte beachten Sie, dass MP3-Dateien in der Regel schon sehr stark komprimiert sind, so dass bei diesen Dateien meist keine nennenswerte Platzersparnis durch ACE-Kompression erzielt werden kann.

Optionen für NTFS-Dateisysteme

Diese Optionen sind nur für NTFS-Dateisysteme unter Windows NT/2000 und XP relevant.

"Normale" Computernutzer sollten diese Optionen nicht aktivieren, da diese Einstellungen für sie keine Vorteile bringen, aber die Packgeschwindigkeit herabgesetzt würde.

NTFS-Sicherheitsattribute speichern

Diese Option ermöglicht es spezielle Sicherheitsattribute (z.B. Zugriffsrechte etc.) mit den Dateien zu speichern.

NTFS-Streams speichern

Alternative Daten-Streams, die mit den Dateien verknüpft sind, werden mitgespeichert.


Hinzufügen - Kommentar

Um einem Archiv einen Kommentar anzuhängen, müssen Sie zuerst die Option "Archivkommentar anhängen bzw. ändern" aktivieren. Erst dann haben Sie Zugriff auf die Eingabebox. Ein bereits existierender Kommentar wird hier ausgegeben und kann verändert oder auch ganz gelöscht werden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit über den Button "Kommentardatei laden" einen Text, eine ANSI- oder eine Html-Datei als Kommentar zu laden.

Bitte beachten Sie, dass Html- oder ANSI-Dateien hier erst einmal als normaler Text angezeigt werden. Im WinAce werden Sie dann korrekt angezeigt. Da WinAce keinen ANSI- oder Html-Editor bereitstellt, ist es sinnvoller die Dateien als Text zu ändern.


Sfx-Optionen

Mit Hilfe dieser Optionen können Sie die Windows-Sfx-Module Ihren Erfordernissen anpassen.

Zusätzliche Überschrift des Moduls

Tragen Sie hier die Überschrift ein, die das Sfx-Modul zusätzlich zum Titel "WinAce Sfx" erhalten soll.

Zielverzeichnisvorgabe

Hier können Sie ein beliebiges Zielverzeichnis für das Sfx-Modul festlegen. Dieses erscheint dann im Sfx-Modul als Vorgabe und kann dort ggf. noch geändert werden. Das Zielverzeichnis muß auf dem Zielrechner (auf dem das Sfx-Modul aufgerufen wird) nicht vorhanden sein, es wird ggf. automatisch angelegt.

Sie finden in der Dropdown-Fenster eine Liste mit Variablen, die Sie als Platzhalter für das Zielverzeichnis verwenden können:

•	<WINDIR> 	Wird durch das Windows-Verzeichnis des System ersetzt. z.B. "C:\WINDOWS"

•	<WINDISK> 	Wird durch das Laufwerk auf dem sich das Windows-Verzeichnis befindet ersetzt. z.B. "C:"

•	<WINSYSDIR>	Platzhalter für das Windows-System-Verzeichnis. z.B. "C:\WINDOWS\SYSTEM" oder unter 	Windows NT "C:\WINNT\SYSTEM32"

Die Platzhalter können auch durch Zusätze erweitert werden. z:B. "<WINDISK>\MEINE DATEN" -> beim Aufruf ergibt sich daraus z.B. "C:\MEINE DATEN".

Programm starten nach erfolgreichem Entpacken

Tragen Sie hier ein Programm ein, das nach dem Entpackvorgang automatisch aufgerufen wird. Sie können hier Dateien aus dem Archiv eintragen (dann ohne Pfad, der Zielpfad wird vom Sfx-Modul automatisch ergänzt) oder auch Dateien, die nicht im Archiv enthalten sind. Außerdem ist es möglich auch hier die Platzhalter der Zielverzeichnisvorgabe zu nutzen. Um das Programm "REGEDIT.EXE" aus dem Windows-Verzeichnis zu starten, tragen Sie hier beispielsweise "<WINDIR>\REGEDIT.EXE" ein. Zusätzlich können auch noch Parameter angehängt werden.

Vor dem Aufruf wird der Nutzer aus Sicherheitsgründen aufgefordert den Programmstart zu bestätigen.

Spezielles Symbol für das Sfx-Modul (optional)

Hier kann ein spezielles Symbol für das Sfx-Modul (nur für Windows Module!) ausgewählt werden. WinAce Sfx-Module besitzen normalerweise das WinAce Symbol. Sie haben hier die Möglichkeit dem Modul ein anderes Symbol zuzuweisen. Das Symbol sollte möglichst 4 verschiedene Formate (16x16 16 Farben, 16x16 256 Farben, 32x32 16 Farben und 32x32 256 Farben, 4710 Bytes) enthalten. Mindestens aber 32x32 mit 26 Farben, 768 Bytes (Windows Standardsymbol). Symbole mit höherer Auflösung werden nicht unterstützt.

Informationstext

Hier kann ein beliebiger Text von maximal 32kb Länge eingegeben werden, der dem Aufrufer des Sfx-Moduls vorab in einem kleinen Fenster angezeigt wird. Diese Möglichkeit eignet sich gut, um zusätzliche Informationen zum Archiv anzugeben oder über Lizenzbedingungen aufzuklären.


Aufbau des Programms

Hier finden Sie eine kurze, allgemeine Programmbeschreibung.

Dateiliste

Den wichtigsten Teil des WinAce-Fensters bildet die Dateiliste, die sowohl den Inhalt von Verzeichnissen, als auch den Inhalt von Archiven zeigt. Zusätzlich zu dieser Dateiliste enthält das WinAce-Fenster immer ein Menü und eine Statuszeile. Alle anderen zusätzlichen Elemente sind abschaltbar.

Auswahlliste (Strg-Alt-S)

Um die Auswahl von Dateien für die Kompression zu erleichtern, kann die Auswahlliste angeschaltet werden. Diese Liste stellt einen Container dar, der die Dateien enthält, die später komprimiert werden sollen. Sie können den Inhalt der Liste bearbeiten und über das Kontextmenü der Liste oder per Drag&Drop Dateien zur Liste hinzufügen. Der Vorteil bei dieser Art der Dateiauswahl ist, dass auch Dateien aus völlig verschiedenen Ordnern hinzugefügt werden können.

Weitere Bestandteile der WinAce-Oberfläche

Buttonleiste (Strg+B)

Hier können Sie die wichtigsten Befehle über Buttons direkt anwählen. Wahlweise können Sie die Buttons mit oder ohne Text darstellen. Die Leiste kann mit der Maus an einem beliebigen Rand des WinAce-Fensters und sogar außerhalb positioniert werden. Die Position wird gespeichert, wenn Sie dies in den Einstellungen unter "Fensterposition speichern" festgelegt haben oder Sie die Funktion "Fensterposition speichern" aus dem Menü "Ansicht" wählen. Über die rechte Maustaste erhalten Sie ein Kontextmenü.

Eingabezeile

Falls Sie ein Archiv oder Verzeichnis im WinAce laden wollen, können Sie dies hier direkt eingeben. Nach der Eingabe müssen  Sie lediglich mit <Return> bestätigen. Es können auch UNC-Namen verwendet werden (\\Server\Share\...). Zusätzlich können Sie hier Befehle oder Programme eingeben und ebenfalls mit <Return> ausführen. Neben der Eingabezeile finden Sie einen Button mit einem Laufwerkssymbol. Wählen Sie diesen Button, um über eine Laufwerksliste das aktuelle Laufwerk zu ändern. Dieser Button reagiert auch auf den Tastaturbefehl ALT+F1. Die Eingabezeile kann ebenfalls genau wie die Buttonleiste positioniert werden.

Informationsfenster (Strg+L)

Das Informationsfenster enthält Informationen zum angezeigten Verzeichnis oder Archiv. Es kann nur ausgeschaltet oder in seiner Breite verändert werden. Es ist nicht möglich das Informationsfenster anders zu positionieren.

Im oberen Teil wird ein Säulendiagramm dargestellt, mit dem die Kapazität und der zur Verfügung stehende Teil eines Laufwerks grafisch deutlich gemacht wird. Bei der Anzeige von Archiven wird hier die Kompressionsrate angezeigt, außerdem enthält das Fenster dann eine Liste von Angaben zum Archiv.

Verzeichnisbaum

Der Verzeichnisbaum kann über das Menü "Ansicht" angeschaltet werden. Mit dem Verzeichnisbaum ist es möglich Verzeichnisse zur Anzeige zu bringen oder Dateien aus der Liste per Drag&Drop in andere Verzeichnisse zu kopieren/bewegen.

Auch der Verzeichnisbaum ist in seiner Position nicht änderbar und erscheint immer links der Dateiliste.

Schnellansicht (Strg+Q)

Die Schnellansicht bietet Ihnen eine Vorschau auf viele Dateiformate und stellt immer die gerade in der Dateiliste fokussierte Datei dar. Die Schnellansicht erkennt folgende Formate und stellt diese korrekt dar:

•	Textdateien

•	Grafikdateien (BMP, GIF, animierte GIF-Dateien, JPG, ICO, TIF, PCX, PNG)

•	Html-Dateien (auch mit Frames und animierten Gif's)

•	RTF-Dokumente

•	WinWord-Dokumente (setzt installiertes Wordpad oder WinWord voraus)

•	Write-Dokumente (s. WinWord-Dokumente)

•	Excel-Tabellen (s. WinWord-Dokumente)

Kennt WinAce das Format einer Datei nicht, wird die Datei in der Asciiansicht dargestellt. Diese Ansicht kann auch auf eine hexadezimale Ansicht umgeschaltet werden.

Die Grafikansicht kann durch einen Doppelklick mit der Maus auf volle Bildschirmgröße gebracht werden. Außerdem kann in den meisten Viewern über die rechte Maustaste ein Kontextmenü aufgerufen werden, in dem zusätzliche Optionen dargestellt sind. Die Schnellansicht kann beliebig positioniert (auch außerhalb des WinAce-Fensters) und in ihrer Breite/Höhe verändert werden.

Kontrolleiste (Strg+K)

Die Kontrolleiste ist ähnlich der Buttonleiste und enthält verschiedene Buttons. Der Unterschied zur Buttonleiste liegt darin, dass die Kontrolleiste hierarchisch aufgebaut ist und einzelne Kategorien ausgewählt werden können.


Menüstruktur

In diesem Abschnitt finden Sie eine Auflistung aller WinAce-Menüs und der darin enthaltenen Befehle.


Neu (F2)

Dieser Befehl legt ein neues Archiv an. Das Fenster für die Auswahl von Dateien für den Kompressionsvorgang wird geöffnet.


Öffnen (Strg-O)

Öffnet ein Archiv zur Ansicht/zum Bearbeiten im WinAce-Fenster.


Projektdateien

Um häufig wiederkehrende Packvorgänge zu vereinfachen, ist es möglich die Parameter in Projektdateien zu speichern. Die Projektdateien werden als normale Windows INI-Dateien mit der Endung ."wpf" gespeichert. In diesen Dateien sind alle für den Packvorgang relevanten Einstellungen, einschließlich der Dateiauswahl, gespeichert.

Angelegt werden die Projektdateien bei der Erstellung eines Archivs. Die vorgenommenen Einstellungen können hier einfach als Projekt abgespeichert werden. Dazu wählt man im Dialog "Archiv erstellen" über den Button "Projekte" die Funktion "Aktuelle Einstellungen als Projekt speichern". Es öffnet sich ein Dialogfenster in dem weitere Optionen für das Projekt eingestellt werden können.

In der oberen Zeile wird der Name des Projekts angegeben. Unter diesem Namen kann das Projekt dann wieder geladen werden.

Name des Archivs

- in Projekt übernehmen

Hier kann ein Name für das Archiv angegeben werden. Um die Projektdateien z.B. auch für Backups nutzen zu können, ist es möglich in den Namen Variablen einzubauen, die bei der Ausführung des Projekts ersetzt werden.

Möglich sind hier folgende Variablen und Kombinationen dieser Variablen:

•	Datum einfügen (%date%)

Das aktuelle Datum wird eingefügt. Für Dateisysteme nicht zugelassene Zeichen wie z.B. der Doppelpunkt ":" werden durch Unterstriche "_" ersetzt. Es wird das jeweils eingestellte Datumsformat berücksichtigt.

•	Datum und Zeit einfügen (%datetime%)

Funktion wie "Datum einfügen", zusätzlich jedoch mit Uhrzeit

•	Basisverzeichnis einfügen (%folder%)

Hier wird der Name, nicht der vollständige Pfad, des Basisverzeichnis eingefügt.

- jeweils bei Ausführung des Projekts erfragen

Der Archivname wird nicht voreingestellt, sondern wird nach dem Start des Projekts jeweils noch abgefragt.

Basisverzeichnis

Das Basisverzeichnis ist wichtig für die Speicherung der relativen Pfade im Archiv. Die Pfade werden relativ zum Basisverzeichnis abgelegt. Ist das Basisverzeichnis beispielsweise "c:\windows", würde der Pfad "c:\windows\system32" als "system32" gespeichert. Bei einem Basisverzeichnis "d:\" würde der Pfad "c:\windows\system32" als "windows\system32" gespeichert. Die Speicherung der Pfade spielt beim Entpacken des Archivs eine Rolle.

- im Projekt speichern

Das Basisverzeichnis wird im Projekt festgelegt.

- immer das jeweils aktuelle Verzeichnis für dieses Projekt nutzen

Das aktuelle Verzeichnis wird automatisch zum Basisverzeichnis

Dateiauswahl

- aktuelle Dateiauswahl in Projekt übernehmen

Die aktuelle Dateiauswahl wird so im Projekt gespeichert. Ist diese Option angewählt, erscheint ein neues "Tab" mit der Überschrift "Aktuelle Dateiauswahl ändern". Hier kann die Auswahl vor Speicherung des Projekts noch einmal geändert werden.

- Dateiauswahl bei Projektausführung nutzen oder festlegen

Es wird nicht die Dateiauswahl zum Zeitpunkt der Speicherung des Projekts, sondern die Dateiauswahl bei Ausführung des Projekts genutzt. Die Dateiauswahl kann noch verändert werden.

Projekt direkt nach dem Laden ausführen

Hier kann festgelegt werden, ob das Projekt direkt nach Anwahl gestartet werden soll oder ob vorher noch der "Archiv erstellen"-Dialog erscheinen soll. Hier könnten dann noch Änderungen an den Einstellungen vorgenommen werden.

Programm nach Ausführung des Projekts beenden

Nach dem Beenden des Kompressionsvorgangs kann das Programm beendet werden.


Entpacken nach (Strg-E)

Öffnet ein Dialog-Fenster um ein Archiv/gewählte Dateien zu entpacken. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten diese Funktion zu nutzen.

1) Gewählte Dateien aus einem im WinAce-Fenster geöffneten Archiv entpacken.

2) Gewählte(s) Archiv(e) aus einem Verzeichnis vollständig (*.*) entpacken.

Im folgenden Dialog kann ein Zielverzeichnis eingegeben werden. Hier kann auch ein Verzeichnis angegeben werden, das noch nicht existiert. WinAce wird dann versuchen das Verzeichnis anzulegen. Die letzten verwendeten Verzeichnisse werden in der DropDown-Liste bereitgehalten.

Weiterhin wird hier festgelegt, ob WinAce das Archiv / die Archive mit Ihrer vollständigen Verzeichnisstruktur in das Zielverzeichnis entpacken soll.

Zwei Auswahlboxen Entpacken in aktuelles Verzeichnis und Entpacken in gleichnamiges Verzeichnis setzen häufig verwendete Verzeichnisse automatisch ein und erleichtern so die Arbeit.


X-Folder (Strg-X)

Mit der X-Folder-Funktion werden die ausgewählten Archive jeweils in ein Verzeichnis entpackt, das dem Namen des Archivs entspricht. Die Verzeichnisse werden automatisch angelegt.


Hinzufügen

Öffnet den "Dateien hinzufügen"-Dialog. Hier kann ein neues Archiv angelegt werden oder Dateien zu einem bereits bestehenden hinzugefügt werden.


Aktualisieren

Im Augenblick ist für diesen Menüpunkt noch keine Hilfe verfügbar.

Bitte informieren Sie sich unter

http://www.winace.com,

ob eine aktuellere Version der WinAce-Hilfe vorliegt.


Löschen (F8)

Dieser Menüpunkt arbeitet sowohl in Archiven, als auch in Verzeichnissen und löscht die jeweils in der Liste gewählten Dateien nach vorhergehender Sicherheitsabfrage. Für einige Archivtypen steht diese Funktion jedoch nicht zur Verfügung (nur bei ACE, ZIP und LHA!)


Verschlüsseln

Mit dieser Verschlüsselungsfunktion bietet WinAce neben der Verschlüsselung innerhalb von Archiven eine zusätzliche Möglichkeit Dateien vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Es erfolgt hier keinerlei Kompression. Die Daten werden wirklich nur verschlüsselt. Anders als bei Archiven ist es auch nicht möglich, mehrere Dateien zu einer verschlüsselten Datei zusammenzufassen.

Vorteile dieser Funktion sind vor allem die Möglichkeit aus 8 verschiedenen Verschlüsselungsverfahren auszuwählen und auch Dateinamen unkenntlich machen zu können, um Rückschlüsse auf den Inhalt zu verhindern.

Um die Bedienung zu vereinfachen, ist es auch möglich einige spezielle Archivfunktionen, wie z.B. Entpacken nach,auf XEF-Dateien anzuwenden.

Hier stehen Ihnen acht verschiedene Verschlüsselungsmethoden mit verschiedenen Bitbreiten zur Verfügung.

Nachfragen beim Überschreiben von Dateien

Ist diese Option gewählt, werden bereits existierende Dateien ohne Nachfrage überschrieben.

Originaldateien nach Verschlüsselung löschen

Die Ursprungsdateien werden nach der Verschlüsselung automatisch gelöscht, so dass nur noch die verschlüsselte Datei existiert. Die Dateien werden dabei nicht in die Recycle Bin, sondern direkt gelöscht.

Der Name der verschlüsselten Datei enthält Bestandteile des Originalnamens

Hier wird bei der Verschlüsselung einfach zusätzlich die Endung .XEF angehängt (test.txt -> text_txt.xef), so dass man einfach erkennen kann, um welche Datei es sich hier handelt.

Der Name der verschlüsselten Datei wird per Zufallsgenerator erstellt

Bei der Verschlüsselung von Daten kann es auch sinnvoll sein, wenn auch der Dateiname keine Aussage über den Inhalt zulässt. Ist diese Option gewählt, wird auch der originale Dateiname verschlüsselt (wird bei der Entschlüsselung wiederhergestellt!). Dabei erhält die Datei einen Zufallsnamen aus acht Buchstaben und Zahlen, sowie die Endung .XEF (z.B. TEST.TXT - > FYH76F84.XEF). Der Name wird dabei mit dem gleichen Passwort verschlüsselt. Windows Command Center bietet die Möglichkeit über den Menübefehl "Originalnamen der verschlüsselten Dateien zeigen" die Originalnamen sichtbar zu machen. Dafür ist natürlich die Eingabe eines Passworts erforderlich.

Hinweis:

Alle verschlüsselten Dateien können für die Schnellansicht oder den Dateibetrachter temporär entschlüsselt werden. Dafür ist die Eingabe des Passworts erforderlich. Die temporären Dateien werden beim Beenden des Programms automatisch wieder aus dem Temporärverzeichnis entfernt.


Entschlüsseln

Diese Funktion dient dazu, mit WinAce verschlüsselte Dateien im XEF-Format zu entschlüsseln. Bei Auswahl der Funktion erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie dazu aufgefordert werden ein Passwort einzugeben. Außerdem können Sie hier bestimmen, ob evtl. bereits vorhandene Dateien ohne Nachfrage überschrieben werden sollen.

Es ist an dieser Stelle nicht möglich ein Zielverzeichnis anzugeben. Die Dateien werden in das aktuelle Verzeichnis entpackt. Falls Sie die Datei in ein anderes Zielverzeichnis entschlüsseln wollen, wählen Sie bitte die Funktion Entpacken nach. Um die Bedienung einfach zu halten, ist es möglich XEF-Dateien ähnlich wie Archive zu behandeln. Per Doppelklick bzw. Return lässt sich auch, genau wie bei normalen Archiven, in die XEF-Datei hineinwechseln. Hierzu wird natürlich das Passwort benötigt.


UUEncode

Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit Dateien zu kodieren. Es handelt sich hier NICHT um eine Verschlüsselung, sondern um eine Umwandlung der Datei in ein Ascii-Format, welches die Übertragung im Internet ermöglicht. Dieses Format wird z.B. oft bei EMail Anhängen verwendet. Eine Binärdatei (z.B. Programmdateien *.exe etc.) wird so in eine Asciidatei umgewandelt werden und kann als normaler Text übertragen werden. Die erzeugten Dateien erhalten die Endung ".uue".

Bereits kodierte Dateien (meist mit der Endung .uue, .xxe oder .mim) können über die Funktion Entpacken nach, wieder in den Originalzustand versetzt bzw. "entpackt" werden.

Hinweis:

Es ist normal, dass kodierte Dateien die Originaldateien an Größe übertreffen.


XXEncode

Diese Funktion verhält sich genauso, wie die Funktion UUEncode. Es wird lediglich ein anderes Verfahren angewandt. Die erzeugten Dateien erhalten die Endung ".xxe".


Base64 kodieren

Diese Funktion verhält sich genauso, wie die Funktion UUEncode. Es wird lediglich ein anderes Verfahren angewandt. Die erzeugten Dateien erhalten die Endung ".mim".


Anzeigen (F3)

Mit diesem Befehl wird ein Anzeigefenster geöffnet und die aktuell gewählte Datei dargestellt.


Bearbeiten (F4)

Dieser Befehl öffnet ein Editorfenster und erlaubt das Bearbeiten der aktuell gewählten Datei. In den Optionen lassen sich unter "Programmverzeichnisse" weitere Einstellungen für den Editor vornehmen.


Datei ausführen (Strg-Enter)

Benutzen Sie diesen Befehl, um eine EXE-Datei auszuführen, die ein selbstentpackendes Archiv ist. Wenn Sie innerhalb des WinAce-Dateifensters auf eine solche Datei doppelklicken, wird WinAce versuchen, sie wie ein Archiv zu öffnen.


Kopieren (F5)

Der Kopieren-Befehl öffnet ein Dialogfenster, in dem Sie das Zielverzeichnis für die zu kopierenden, markierten Dateien angeben können.


Umbenennen/Bewegen (F6)

Der Umbennen/Bewegen-Befehl öffnet ein Dialogfenster, in dem Sie das Zielverzeichnis für die zu umbenennenden oder zu bewegenden, markierten Dateien angeben können.

Wenn Sie keine Pfadangabe vornehmen, werden die Dateien umbenannt, ansonsten werden Sie in das eingetragene Zielverzeichnis bewegt.


Verzeichnis erstellen (F7)

Erstellt ein neues, leeres Verzeichnis auf der aktuellen Verzeichnisebene.


Eigenschaften (Alt-Enter)

Mit diesem Befehl öffnen Sie den "Eigenschaften"-Dialog der aktuell ausgewählten Datei. Je nach Dateityp können Sie hiermit bestimmte Informationen zu der gewählten Datei abrufen.


Beenden (Alt-F4)

Dieser Befehl beendet das Programm.


Dateiliste

Unter diesem Befehl sind Einstellungen zur Darstellung der Dateiliste zusammengefasst.

Als Webseite (Strg-W)

Stellt die Dateiliste als einen Webordner vor (ähnlich der gleichnamigen Einstellung im Windows Explorer)

Titelzeile

Blendet den aktuellen Pfad in einer Titelzeile ein. Die Pfadbezeichnung ist gleichzeitig eine Schaltfläche, die auf Druck die zuletzt verwendeten Archiv-/Verzeichnisnamen aufklappt. Mit einem Klick auf einen Eintrag dieser Liste wechselt WinAce in dieses Verzeichnis.

Große Symbole

Stellt die Einträge der Dateiliste mit großen Symbolen (Icons) dar.

Kleine Symbole

Stellt die Einträge der Dateiliste mit kleinen Symbolen (Icons) dar.

Liste (Strg-F1)

In der Listenansicht werden die Dateinamen ohne weitere ergänzende Informationen in einer (mehrspaltigen) Übersicht dargestellt

Details (Strg-F2)

Die Detailansicht zeigt eine Liste der Dateien nebst zusätzlicher Informationen wie Größe, Dateidatum, Dateityp und -attribute

Nur Archive zeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, werden in dem Dateifenster nur Dateien angezeigt, die als Archiv erkannt wurden oder möglicherweise ein (Sfx-)Archiv sind.


Zusatz-Informationen (Strg-L)

Mit diesem Befehl wird das Zusatzinformationsfenster eingeblendet. Befindet sich WinAce innerhalb eines geöffneten Archivs, werden hier zahlreiche Informationen zu dem aktuell geöffneten Archiv angezeigt, wie beispielsweise der Kompressionsgrad, der Archivtyp oder die verwendete AV-Signatur, falls vorhanden.

Tipp:

Ein Doppelklick auf die Zeile in der der Archivname angezeigt wird, schaltet die Anzeige der Verzeichnisstruktur innerhalb von Archiven an bzw. aus.


Verzeichnisbaum

Der Befehl "Verzeichnisbaum" öffnet ein weiteres Fenster neben der Dateiliste, in dem die Laufwerke und Verzeichnisse in einer Baumansicht  angezeigt werden. Auf diese Weise können Sie schnell auf einzelne Verzeichnisse zugreifen.


Auswahlliste (Strg-Alt-S)

Um die Auswahl von Dateien für die Kompression zu erleichtern, kann die Auswahlliste angeschaltet werden. Diese Liste stellt einen Container dar, der die Dateien enthält, die später komprimiert werden sollen. Sie können den Inhalt der Liste bearbeiten und über das Kontextmenü der Liste oder per Drag&Drop Dateien zur Liste hinzufügen. Der Vorteil bei dieser Art der Dateiauswahl ist, dass auch Dateien aus völlig verschiedenen Ordnern hinzugefügt werden können.


Schnellansicht (Strg-Q)

Die Schnellansicht, die in einem separaten Abschnitt im Dateifenster angezeigt wird, gibt einen Einblick in diverse Dateien. Neben Textdateien (.txt, .ini, .html) können auch diverse Grafikformate eingesehen werden. Die Schnellansicht steht sowohl in Verzeichnissen, als auch innerhalb von Archiven zur Verfügung.

Ein erneuter Aufruf des Befehls schließt die Schnellansicht wieder.

Innerhalb der Schnellansicht können Sie mit der rechten Maustaste verschiedene, dateispezifische Befehle abrufen. So können Sie beispielsweise Grafikdateien vergrößern oder der zur Verfügung stehenden Viewerfläche anpassen.


Funktionsleiste
Funktionsleiste (Strg-B)

In der Funktionsleiste am oberen Rand des WinAce-Programmfensters befinden sich diverse Symbolschaltflächen, mit denen häufig benötigte Befehle per Mausklick aufrufen lassen.

Mit diesem Befehl wird die Funktionsleiste an- und ausgeschaltet.


Eingabezeile

Über die Eingabezeile können Sie mit der Tastatur ein Verzeichnis oder ein Archiv ansteuern.

Rechts von der Eingabezeile befinden sich drei zusätzliche Symbole für die Navigation.

(von links nach rechts)

•	öffnet eine Laufwerks- und Verzeichnisliste

•	wechselt in das vorher angezeigte Verzeichnis (Zurück)

•	wechselt in das übergeordnete Verzeichnis


Kontrolleiste (Strg-K)

In der Kontrollleiste sind diverse Navigations- und Kommandosymbole in vier Kategorien zusammengefasst.

Durch einen Klick auf den entsprechenden Kategorienbutton wird die zugehörige Menüliste eingeblendet.

Die folgenden Kategorien und Befehle stehen zur Verfügung:

Verzeichnisse

Hier können Sie häufig benötigte Verzeichnisse eintragen, um schnell auf diese zugreifen zu können. Ein Klick mit der rechten Maustaste öffnet die Optionen zum hinzufügen und entfernen von Verzeichnissen.

Datei

Im Abschnitt "Befehl" können Sie häufig genutzte Befehle aus der Menüstruktur anordnen. Diese stehen dann per Klick auf den entsprechenden Button zur Verfügung.

Archive

Unter "Archive" sind einige Befehle zusammengefasst, die sich auf die Bearbeitung von Archiven beziehen.

Tools

Alle Kategorien und Einträge sind frei konfigurierbar. Durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf den Bereich erhalten Sie ein Kontextmenü mit Funktionen zur Veränderung der Kontrollleiste. Hier können Sie einfach Kategorien oder Befehle hinzufügen und löschen.


Details zur letzten Aktion

Unter dem Menüpunkt "Details zur letzten Aktion" können Sie sich eine Zusammenfassung des letzten Archivvorgangs anzeigen lassen. Dies gilt sowohl für Komprimierungs- und Entpackvorgänge.


Favoriten

In der Favoritenliste sind die zuletzt benutzten Verzeichnisse zusammengefasst, damit Sie schnell auf diese häufig verwendeten Folder zugreifen können.

Mit dem Befehl "Favoriten löschen" können Sie diese Liste zurücksetzen.


Symbole anordnen

Mit den Befehlen in dieser Kategorie können Sie die Sortierung der Verzeichnis- und Dateinamen im Dateifenster bestimmen. Es stehen die folgenden vier Sortierkriterien zur Verfügung:

•	Nach Name (Strg-F3)

•	Nach Typ (Strg-F4)

•	Nach Datum (Strg-F5)

•	Nach Größe (Strg-F6)

Alternativ kann die Sortierung Dateien und Verzeichnisse auch über einen Klick auf die jeweiligen Spaltenköpfe der Dateiliste vorgenommen werden. Ein weiterer Klick auf den Spaltenkopf schaltet die Sortierung von "aufsteigend" zu "absteigend". Die Sortierreihenfolge wird dabei durch kleine Pfeile im Spaltenkopf angezeigt.


Gruppe auswählen (Num +)

Wählt Dateien gemäß des angegebenen Dateifilters aus. Die Benutzung von Wildcards ist erlaubt.

Die Standardvorgabe lautet "*.*", es werden also alle Dateien ausgewählt.

Zusätzlich kann die Option "Verzeichnisse in die Auswahl einbeziehen" aktiviert werden, wenn auch die Verzeichnisse markiert werden sollen.


Gruppe abwählen (Num -)

Deselektiert Dateien gemäß des angegebenen Dateifilters. Die Benutzung von Wildcards ist erlaubt.

Die Standardvorgabe lautet "*.*", es werden also alle Dateien abgewählt.

Zusätzlich kann die Option "Verzeichnisse in die Auswahl einbeziehen" aktiviert werden, wenn auch die Markierung von Verzeichnissen entfernt werden soll.


Auswahl invertieren (Num *)

Kehrt die aktuelle Dateiauswahl um. Alle derzeit markierten Dateien werden deselektiert, alle nicht markierten Dateien werden ausgewählt.


Alles abwählen (Num /)

Hebt die aktuelle Dateiauswahl auf.


Gruppe unter Cursor auswählen (Strg-Num +)

Selektiert alle Dateien mit der gleichen Dateierweiterung wie die der aktuell gewählten Datei.


Gruppe unter Cursor abwählen (Strg-Num -)

Deselektiert alle Dateien mit der gleichen Dateierweiterung wie die der aktuell gewählten Datei.


Aktualisieren (Strg-R)

Der Befehl "Aktualisieren" liest das aktuelle Verzeichnis neu ein. Dies kann erforderlich sein, wenn andere Programme den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses verändert haben und dadurch die Ansicht nicht mehr up-to-date ist.

Normalerweise wird diese Aktualisierung automatisch durchgeführt. Es kann allerdings unter bestimmten Voraussetzungen der Fall sein, dass dies nicht der Fall ist. Verwenden Sie dann diesen Befehl.


Ordnergrößen ermitteln (Umschalt-F6)

Mit diesem Befehl werden die Ordnergrößen aller Verzeichnisse (und deren Unterverzeichnisse) im Dateifenster ermittelt und in der Spalte "Größe" angezeigt. Nach einem Wechsel in ein über- oder ein untergeordnetes Verzeichnis wird die Anzeige wieder zurückgesetzt.


Größe des markierten Ordners ermitteln (Strg-G)

Dieser Befehl ermittelt die Größe des aktuell gewählten Verzeichnisses inklusive aller weiteren Unterverzeichnisse.


Einstellungen (Alt-F9)

Dieser Befehl ruft das Optionsfenster auf, in dem diverse Einstellungen für WinAce vorgenommen werden können.


WinAce immer im Vordergrund

Ist diese Option aktiviert, wird WinAce immer im Vordergrund von allen anderen geöffneten Programmen und Fenstern stehen. Durch erneute Anwahl des Menüpunkts wird diese Option wieder deaktiviert.


Als email senden

Der Befehl "als email senden" komprimiert ausgewählte Dateien und Verzeichnisse, öffnet das vom System voreingestellte eMail-Programm und erstellt eine leere eMail mit dem resultierenden Archiv als Dateianhang.


Hauptkommentar bearbeiten

Ermöglicht das Erstellen oder die Bearbeitung eines Kommentars für das ausgewählte Archiv.

Der Kommentar kann manuell eingegeben oder aus einer vorbereiteten Datei geladen werden.

Bitte beachten Sie, dass Texte im ANSI-Format zur Bearbeitung ungefiltert angezeigt werden.


Dateikommentar bearbeiten

Ermöglicht das Erstellen oder die Bearbeitung eines Kommentars für die ausgewählte Datei im Archiv.

Der Kommentar kann manuell eingegeben oder aus einer vorbereiteten Datei geladen werden.

Bitte beachten Sie, dass Texte im ANSI-Format zur Bearbeitung ungefiltert angezeigt werden.

Bitte beachten Sie ebenfalls: Kommentare für einzelne Dateien innerhalb des Archivs stehen nur für Archive im ACE-Format zur Verfügung.


Passwort für gewählte Dateien (Strg-P)

Mit dieser Funktion können Sie ein Passwort für gewählte Dateien nachträglich festlegen. Sie können sie entweder mit einem im WinAce-Fenster gelisteten Archiv oder für gewählte Archive in der normalen Verzeichnisanzeige verwenden. Im ersten Fall wird das Passwort für die gewählten Dateien im Archiv, im zweiten für die gesamten gewählten Archive vergeben.

Diese Funktion arbeitet nur mit ACE-Archiven!


Hauptkommentar zeigen

Zeigt, falls vorhanden, den Hauptkommentar der geöffneten Archivdatei in einem Extrafenster an.

Auf diese Weise lassen sich Kommantarinformationen manuell einsehen, auch wenn die Option "Kommentare automatisch anzeigen" in den Programmoptionen nicht aktiviert ist.


Zertifikat (AV-Signatur) zeigen

Wenn Sie ein Archiv erhalten, das mit einer AV-Signatur versehen ist, so können Sie sich die Signatur mit diesem Befehl anzeigen lassen.

Die AV (Authenticity Verification, engl. = Echtheitszertifikat) gibt nicht nur Benutzern Hintergrundinformationen über ein solches Archiv, sie kann auch als Copyright-Meldung für den Rechte-Inhaber dienen.

AV-geschützte Archive können nur geändert werden, wenn die AV von WinAce und die AV des Archivs übereinstimmt. Ansonsten erhalten Sie entweder eine Fehlermeldung oder das Archiv verliert seine AV-Informationen. So wird sichergestellt, dass kein Unbefugter Ihre Archive verändern kann ohne das AV-Siegel zu beschädigen. Ein unversehrtes AV-Siegel ist ein Beleg für den Empfänger des Archivs, dass dieses unverändert vom Urheber zu ihm gelangt ist.

Hinweis

Die Funktion "AV-Signatur" steht nur bei Archiven im ACE-Format zur Verfügung.


Sfx (Exe-Datei) erstellen (Strg-S)

Erstellt aus der oder den ausgewählten Datei(en) selbstentpackende Archive (Sfx-Archive).


Installationsmodul erstellen

Wenn zusätzlich zum Programm WinAce auch das Programm Sfx-Factory installiert ist, dann lassen sich über diesen Befehl komplette Installationsroutinen erzeugen, die vom Funktionsumfang her weit über die Möglichkeiten einer einfachen Sfx-Datei hinausgehen.

Das Programm Sfx-Factory ist ebenfalls Shareware und gegen eine Lizenzgebühr von EUR 29,00 erhältlich.

Nähere Informationen zur Sfx-Factory finden Sie im Internet unter http://www.winace.de


Archiv versiegeln

WinAce bietet die Möglichkeit Archive zu versiegeln. Dadurch werden Archive vor Veränderungen geschützt. Nützlich ist diese Option beispielsweise bei wichtigen Archiven, die vor versehentlicher Änderung geschützt werden sollen. Archive können direkt beim Erstellen oder auch nachträglich versiegelt werden.

Diese Option steht nur für ACE-Archive zur Verfügung.


Archiv vor Beschädigung schützen

Besonders Solid-Archive sind sehr anfällig bei Beschädigungen. Um das Risiko zu mindern, sollten Sie Ihren Archiven Reparatur-Daten hinzufügen. Solch ein Datenblock enthält Informationen über das ganze Archiv, um somit beschädigte Sektoren desselben erkennen und wiederherstellen zu können. Die Block-Größe ist von der Archivgröße abhängig:

Archiv-Größe 	?..64K	  64K..512K     512K..1024K     1024K..?

Block-Größe      1K         2K                 4K                 8K

Die Vergrößerung ist gering, während die Daten-Sicherheit weit erhöht wird. Es wird empfohlen, die Option "Archive vor Beschädigung schützen" zu aktivieren.

Enthält ein beschädigtes Archiv keine Archiv-Daten, oder ist solch ein  Archiv zu angegriffen um es wiederherzustellen, sucht WinAce nach einzelnen Dateien in diesem Archiv. Da es unwahrscheinlich ist, dass das gesamte Archiv dabei völlig wiederhergestellt werden kann, werden wahrscheinlich Dateien teilweise nicht mehr ordnungsgemäß entpackt.

Um ein defektes Archiv zu reparieren, wählen Sie die Funktion "Archiv reparieren".

Diese Option steht nur bei ACE-Archiven zur Verfügung.


Archiv mit AV-Siegel (Sicherheitszertifikat) schützen

Dieses Merkmal ist nur in der registrierten Version verfügbar. Mit der Registrierung von WinAce wird Ihnen ermöglicht, Archive mit einem eigenen Schriftzug (der AV-Signatur) zu versehen. Wollen Sie ACE-Archive kommerziell verteilen, müssen Sie in jedem Fall Ihre eigene AV-Signatur zu diesen Archiven hinzufügen. Die AV (Authenticity Verification, engl. = Echtheitszertifikat) gibt nicht nur Benutzern Hintergrundinformationen über ein solches Archiv, sie kann auch als Copyright-Meldung für den Rechte-Inhaber dienen.

AV-geschützte Archive können nur geändert werden, wenn die AV von WinAce und die AV des Archivs übereinstimmt. Ansonsten erhalten Sie entweder eine Fehlermeldung oder das Archiv verliert seine AV-Informationen. So wird sichergestellt, dass kein Unbefugter Ihre Archive verändern kann ohne das AV-Siegel zu beschädigen. Ein unversehrtes AV-Siegel ist ein Beleg für den Empfänger des Archivs, das dieses unverändert vom Urheber zu ihm gelangt ist.

Hinweis

Die Funktion "AV-Signatur" steht nur bei Archiven im ACE-Format zur Verfügung.


Archiv überprüfen

Mit diesem Befehl lässt sich die Integrität eines erstellten Archivs überprüfen.

Es besteht die Möglichkeit, dass eine Archivdatei durch einen defekten Datenträger oder eine fehlerhafte Internetübertragung beschädigt wurde. Durch eine Überprüfung des Archivs können diese Fehler gefunden werden. Während der Überprüfung wird angezeigt, welche Dateien von der Beschädigung betroffen sind.

Unter Umständen ist es möglich, ein beschädigtes Archiv auch wieder zu reparieren.

Durch die Verwendung von Wiederherstellungsinformationen ("Recover Records") verbessern Sie die Chancen, eine beschädigte Datei nachträglich reparieren zu können.


Archiv reparieren

Wird Ihnen beim Entpacken eines Archivs eine CRC-Fehlermeldung angezeigt, so können Sie versuchen, die beschädigte Archivdatei mit diesem Befehl zu reparieren.

Durch die Verwendung von Wiederherstellungsinformationen ("Recover Records") verbessern Sie die Chancen, eine beschädigte Datei nachträglich reparieren zu können.


Informationen (Strg-I)

Mit diesem Befehl wird das Zusatzinformationsfenster eingeblendet. Befindet sich WinAce innerhalb eines geöffneten Archivs, werden hier zahlreiche Informationen zu dem aktuell geöffneten Archiv angezeigt, wie beispielsweise der Kompressionsgrad, der Archivtyp oder die verwendete AV-Signatur, falls vorhanden.


Archivtyp der gewählten Datei ermitteln (Strg-F12)

Manche Archive werden aus technischen Gründen umbenannt und sind daher nicht in jedem Fall an ihrer Dateierweiterung zu erkennen. Auch Sfx-Archive haben mit der Dateierweiterung .exe einen Namen, der nicht zwingend auf ein Archiv schließen läßt.

Mit diesem Befehl kann der Archivtyp einer Datei ermittelt und angezeigt werden. Handelt es sich bei der zu identifizierenden Datei um ein Archiv, so wird das Kompressionsformat angezeigt und die Option angeboten, das Archiv zu öffnen, um den Inhalt zu betrachten.


Archiv(e) optimieren

Mit der Funktion "Archiv(e) optimieren" können bestehende Archive in ACE-Archive mit der bestmöglichen Kompression umgewandelt werden.

Dabei besteht optional die Möglichkeit, die Quelldateien nach dem Optimierungsprozess beizubehalten und nicht automatisch zu löschen (Standardvorgabe).

Durch die Aktivierung der Option "ACE 2.0-Archive erstellen" läßt sich der Optimierungsgrad in der Regel erhöhen.

Bringt der Optimierungsprozess keine nennenswerte Datenreduktion mit sich, wird dies angezeigt. In diesem Fall bleibt das Ursprungsarchiv in jedem Fall erhalten und die "optimierte" Datei wird wieder entfernt.


Archiv(e) zu ACE-Archiven konvertieren

Dieser Befehl kann verwendet werden, um vorhandene Archive verschiedener Format vereinheitlicht in das ACE-Format zu überführen. Mit dieser Funktion lassen sich komplette Downloadbereiche schnell umstellen und optimieren.


Archiv nach Viren durchsuchen

Wenn Sie einen Virenscanner installiert haben, dann können Sie diesen in WinAce einbinden, um markierte Archive nach Viren zu durchsuchen.

Zu diesem Zweck muss der verwendete Virenscanner in den Optionen unter dem Abschnitt "Programmverzeichnisse" eingerichtet werden. Fehlt dieser, gibt WinAce eine entsprechende Fehlermeldung aus.


Sfx in normales Archiv konvertieren

Auf Wunsch lassen sich erstellte Sfx-Archive auch wieder in einfache Archivdateien umwandeln. Dabei wird der Teil, der für die selbstentpackende Programmroutine verantwortlich ist, sauber vom Archiv getrennt und die eigentlichen Archivdaten in das ursprüngliche Quellarchivformat gewandelt. Ein ACE-Sfx wird also zu einer ACE-Datei, ein ZIP-Sfx entsprechend zu einer ZIP-Datei.

Das ursprüngliche Sfx-Archiv bleibt in jedem Fall als Datei erhalten.


Programm oder Setup aus Archiv starten

WinAce ermöglicht es, Programme aus dem Archiv heraus zu starten, ohne dass die Dateien manuell entpackt werden müssen. WinAce lagert die Dateien temporär aus, führt das Programm aus und löscht die angelegten Temporärdateien daraufhin wieder automatisch. Dies ist vor allem bei in Archiven enthaltenen Installationen von Vorteil.

Die im Archiv gefundenen Programme werden vorher in einer Liste zur Auswahl angezeigt.


Kontextmenü

Unter diesem Menüpunkt sind die Funktionen des Windows-Kontextmenüs für die jeweils ausgewählte(n) Dateie(n) zusammengefaßt. Der Menüeintrag stellt die gleiche Funktionalität, wie die rechte Maustaste zur Verfügung.

Der Inhalt des Menüeintrages ist abhängig davon, welche Datei oder welcher Dateityp im WinAce-Dateifenster ausgewählt ist.


Inhalt

Dieser Befehl öffnet eine Übersicht über die vorhandenen Hilfethemen.


Suchen

Im Augenblick ist für diesen Menüpunkt noch keine Hilfe verfügbar.

Bitte informieren Sie sich unter

http://www.winace.com,

ob eine aktuellere Version der WinAce-Hilfe vorliegt.


Hilfe benutzen

Hier können Sie die allgemeine Beschreibung zur Benutzung des Windows-Hilfesystems aufrufen.


Programmsprache/Language

Programmsprache

Wählen Sie aus dieser Liste Ihre Landessprache bzw. die Sprache, die Sie bevorzugen. WinAce wird dann automatisch neu gestartet und erscheint dann in der gewählten Sprache. WinAce wird in deutscher Sprache programmiert, aber direkt mit englischen Sprachdateien ausgeliefert. Diese beiden Sprachen sollten hier also immer wählbar sein. WinAce wird jedoch parallel in weitere Sprachen übersetzt. Sollten die Dateien für Ihre Sprache nicht mitgeliefert worden sein, schauen Sie auf unsere Website http://www.winace.com. Vielleicht finden Sie dort auch Sprachdateien für Ihre Landessprache.

Alternativ kann die Sprachauswahl durch einen Aufruf des Hauptprogramms mit dem Parameter PL aktiviert werden. Öffnen Sie hierzu den "Ausführen"-Befehl aus dem Windows-Startmenü. Geben Sie dort den Pfad zum Programm WinAce ein und ergänzen Sie die Eingabezeile mit dem Parameter PL, zum Beispiel

C:\Programme\WinAce\winace.exe PL <ENTER>


Kommandozeilenoptionen

Unter den Kommandozeilenoptionen finden Sie eine Aufstellung der Befehle und Schalter, mit denen Sie WinAce auch von der Kommandozeile aus starten und ansteuern können.

Die Information wird im Html-Format angezeigt und kann unter anderem mittels Escape wieder geschlossen werden.


Tip des Tages

Hinter dem "Tip des Tages" verbirgt sich ein Fenster mit nützlichen Tips rund im die Bedienung von WinAce. Sie können sich auf Wunsch bei jedem Start des Programms einen solchen Tip anzeigen lassen. Ebenso läßt sich diese Option auch deaktivieren.

Die Information wird im Html-Format angezeigt und kann unter anderem mittels Escape wieder geschlossen werden.


WinAce bestellen

Dieser Befehl steht nur in einer unregistrierten Version von WinAce zur Verfügung.

Mit ihm wird ein Bestellassistent gestartet, der Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung eines Bestellformulars führt, das Sie wahlweise ausdrucken und per Post, Fax oder per eMail an die e-merge GmbH senden können


Registriernummer eingeben

Nach dem Erwerb einer Lizenz tragen Sie hier Ihre Registrierdaten ein, um WinAce in eine Vollversion umzuwandelnt.

Bitte beachten Sie bei der Eingabe der Daten, dass die exakte Schreibweise von AV-String und Registrierschlüssel eingehalten werden muss, so wie Sie sie auf Ihren Registrierungsunterlagen vorfinden. Auch die Groß- und Kleinschreibung muss in diesem Fall beachtet werden.

Die erfolgreiche Durchführung der Registrierung wird durch einen kurzen Hinweis bestätigt.

Anschließend öffnet sich ein Fenster für die Anwenderregistrierung, mit der Sie sich bei der e-merge GmbH als Kunde erfassen lassen können, damit wir Sie über Neuerungen des Programms informieren können.

Ihre persönlichen Daten werden bei uns nur zum Zweck der Kundenpflege gespeichert und nicht an Dritte verkauft, vermietet oder diesen sonstwie zugänglich gemacht.


Info

Hinter diesem Menüpunkt verbirgt sich ein kurzer Informationsbildschirm über das Programm WinAce und die e-merge GmbH.


Häufig gestellte Fragen

Im folgenden finden Sie Antworten auf eine Auswahl häufig gestellter Fragen. Diese FAQ wird auf unserer Website ständig aktualisiert. Sollten Sie hier keine Antwort auf Ihre Frage erhalten, überprüfen Sie auch die FAQ im Web unter http://www.winace.de im Supportbereich.

Habe ich die aktuelle WinAce-Version und wo bekomme ich diese?

In jedem Fall bekommen Sie die aktuelle Version auf unserer WebSite http://www.winace.de. Dort erfahren Sie auch, ob Sie die aktuelle Version benutzen.

Wie stelle ich die Verknüpfung von Archivformaten zum WinAce wieder her, wenn sie von einem anderen Programm gelöscht wurden?

Wählen Sie einfach den Einstellungsdialog und überprüfen Sie auf der Seite "Archive", den Status der Verknüpfungen. Schließen Sie (auch ohne Veränderungen) den Dialog daraufhin mit "Ok". WinAce wird dann die eingestellten Verknüpfungen wiederherstellen.

Was sind Solid-Archive?

Lesen Sie dazu unsere Erläuterungen in der Hilfe unter "Archive - Grundlagen / Solid-Archivierung".

Welche Kompressionseinstellungen soll ich wählen?

Um sich zwischen dem ZIP- und ACE-Format zu entscheiden, lesen Sie in der Hilfe den Vergleich beider Formate. Hinweise zu den anderen grundlegenden Einstellungen finden Sie in dem Kapitel "Tips und Hinweise zur Kompression". Die speziellen Optionen werden im Kapitel "Archive erstellen / Dateien hinzufügen" erklärt.

Wie entpacke ich ACE-Dateien?

Es gibt viele Möglichkeiten ACE-Dateien zu entpacken. Sie können ACE-Dateien mit den Freeware-Programmen UNACE.EXE (DOS) oder XACE / XACE Plus (Windows 32-Bit) oder eben mit WinAce entpacken. Wenn Sie WinAce verwenden, müssen Sie das Archiv in der Dateiliste anwählen (mit dem Cursorbalken fokussieren) oder aber mittels <Return> in das Archiv hineinwechseln. Sehr einfach ist es auch WinAce einfach mit dem Archiv als Parameter aufzurufen.

Nachdem Sie das Archiv gewählt haben, wählen Sie den Menübefehl "Entpacken nach...".

Beim Entpacken erscheint die Fehlermeldung "CRC-Fehler"?

Entweder ist das Archiv beschädigt oder das Ziellaufwerk weist eine Beschädigung auf. WinAce speichert für jede Datei im Archiv eine Prüfsumme (CRC) und vergleicht diese nach dem Entpacken mit der Prüfsumme der erstellten Datei. Wenn diese beiden Prüfsummen nicht übereinstimmen wird obige Fehlermeldung ausgegeben. Wenn das Archiv Reparaturdaten enthält ist es eventuell möglich die Daten zu restaurieren, andernfalls ist dies nicht möglich. Beachten Sie, dass bei Solid-Archiven in diesem Fall automatisch alle Dateien die nach der Fehlermeldung noch entpackt werden müssten ebenfalls fehlerhaft sein werden!

Ein Volume eines Multi-Volume-Archivs ist beschädigt. Wie kann ich das Archiv trotzdem entpacken ?

Wenn das Archiv im Solid-Modus erstellt wurde, gibt es nur eine Chance auf Wiederherstellung der Daten, wenn das Archiv mit  der Option "Archiv vor Beschädigung schützen" erstellt wurde. Dies erkennen Sie, wenn Sie das Archiv öffnen, in der Liste im unteren Teil des Informationsfensters.

Wenn das Archiv Reparaturdaten enthält, versuchen Sie das Archiv mit der Funktion "Archiv reparieren" wiederherzustellen. Andernfalls können Sie nur versuchen, die direkt folgenden intakten Volumes zu öffnen und die dort enthaltenen Dateien zu entpacken.

Ich möchte ACE-Archive im Internet plazieren. Wie stelle ich sicher, dass die Besucher meiner Site die Archive auch entpacken können?

Wir bieten zwei Freeware-Programme an, mit denen ACE-Archive (auch Multi-Volumes und verschlüsselte Archive) entpackt werden können. Zum einen die UNACE.EXE als DOS-Kommandozeilen-Programm zum anderen XAce bzw. XAce Plus als Windows 32-Bit Programm. Sie haben die Möglichkeit auf Ihrer Site einen Link auf die aktuelle XAce-Version (ca. 200k) zu plazieren. Besuchen Sie für weitere Informationen unsere Website unter http://www.winace.de/xace.html.

Gibt es eine Möglichkeit alte Archive in das ACE-Format zu konvertieren?

Speziell hierfür gibt es keine Option. Es ist allerdings möglich, über die Funktion "Archive optimieren" ein Archiv in ein ACE-Archiv zu konvertieren. Diese Funktion packt alle Dateien neu mit maximalen Kompressionseinstellungen (inkl. Solid). Auch Archiv-Kommentare werden übernommen. Das alte Archiv wird nach dem Vorgang gelöscht. Nicht übernommen werden Dateikommentare, AV-Siegel, Sfx- und Multi-Volume-Einstellungen!

Was kann ich tun, wenn ich das Passwort für ein Archiv verloren habe ?

Leider nichts. Die Verschlüsselung ist so sicher, dass es auch für uns keine Möglichkeit gibt solche Archive wieder zu entschlüsseln. Versuchen Sie stattdessen, Ihr Passwort wiederzufinden oder zu erinnern. Haben Sie Groß- und Kleinschreibung beachtet ? Die ACE-Verschlüsselung unterscheidet bei Passwörtern zwischen Groß- und Kleinschreibung.

Ich bekomme die Fehlermeldung "Der Pfadname kann nicht ausgeschlossen werden!

Mehrere Dateien haben den gleichen Namen." Was mache ich falsch?

Diese Fehlermeldung tritt auf, wenn Sie ein Archiv erstellen in das auch Unterverzeichnisse eingeschlossen werden. Wenn Sie dann die Option "Vollständigen Pfad speichern" ausschalten, kann es vorkommen, dass mehrere Dateien im Archiv den gleichen Namen erhalten würden. Dies ist nicht möglich. Deshalb warnt WinAce mit dieser Fehlermeldung und bricht den Vorgang ab.

Beispiel:

Verzeichnis TEST mit Unterverzeichnis EINS und ZWEI. Beide Unterverzeichnisse enthalten jeweils eine Datei FILE_ID.DIZ.

Speicherung der Dateien im Archiv bei eingeschalteter Option "Vollständigen Pfad speichern":

EINS\FILE_ID.DIZ

ZWEI\FILE_ID.DIZ

Speicherung der Dateien im Archiv bei ausgeschalteter Option "Vollständigen Pfad speichern":

FILE_ID.DIZ

FILE_ID.DIZ

hier kommt die Fehlermeldung, da beide Dateien den gleichen Namen im Archiv erhalten und sich so selbst überschreiben würden.


Verbesserungsvorschläge

WinAce wird von uns ständig weiterentwickelt. Wenn Sie dafür Anregungen oder Verbesserungsvorschläge haben, lassen Sie es uns bitte wissen. Zwar können wir nicht immer alle Wünsche und Anregungen berücksichtigen, sind aber dennoch bemüht unser Produkt an die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen.

Updates und Erweiterungen des Programms finden Sie auf unserer Webseite: http://www.winace.de.

Wenn Sie einen Fehler oder Unregelmäßigkeiten im Programm entdecken, so teilen Sie uns auch diese bitte mit. Bitte achten Sie bei Fehlerbeschreibungen auf die folgenden Punkte:

•	Unter welchen Bedingungen (nach welcher Funktion) trat dieser Fehler auf?

•	Auf welchem System (Hard- und Software) ist dieser Fehler entstanden?

•	Wurde einer Fehlermeldung ausgegeben?

•	Wenn eine Fehlermeldung ausgegeben wurde: Wie ist der Wortlaut?

•	Ist dieser Fehler reproduzierbar, d.h. läßt er sich durch bestimmte Arbeitsschritte erneut erzeugen?

Je genauer die Informationen sind, die wir zu einem regelmäßig auftretenden Fehler erhalten,

desto schneller kann dieser Fehler beseitigt werden.

Bitte lesen Sie vor einer Fehlermeldung die Liste mit den Tips und häufig gestellten Fragen. Hier finden Sie bereits Lösungen zu einigen Problemen.

Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Fehlermeldungen richten Sie bitte per Post an:

e-merge GmbH

Friedrich-Ebert-Str.157

48153 Münster

Deutschland

Per Telefax: 	(0251) 430 52

oder per email:	support@winace.de


So erreichen Sie uns...

Postanschrift:

e-merge GmbH

Friedrich-Ebert-Str.157

48153 Münster

Deutschland

Telefonische Bestellungen und Hotline:

Telefon: +49 (0) 251 430 00	(Montags bis Freitags von 09:30 - 13:00 und 14:00 - 17:00)

Telefax: +49 (0) 251 430 52 (rund um die Uhr)

Kontakt per Internet:

http://www.winace.de

e-mail:

Vertrieb	sales@winace.de

Technischer Support	support@winace.de

Allgemeine Fragen	info@winace.de


Bestellformular
Bestellformular - einfach »Drucken« und ausfüllen

Sie können dieses Formular auch per Fax an die Nummer

(0251) 430 52 senden oder Ihre Bestellung auch telefonisch

e-merge GmbH	unter (0251) 430 00 bestellen

Friedrich-Ebert-Str.157

Gewünschter Registriername

D-48153 Münster	(wird für die Berechnung des persönlichen Registrierschlüssels benötigt)

___________________________________________________________

Menge	Artikel	    	Preis je Lizenz	Gesamt

______	Lizenz(en) WinAce "standard"/ActiveAce	€ 29,00	_________

- Vielseitiges Packprogramm, voll integrierbar in Windows Command Center

______	Lizenz(en) WinAce "plus"/ActiveAce    	€ 39,00	_________

- Wie WinAce "standard, enthält zusätzlich jedoch noch ACE für DOS

______	Lizenz(en) Sfx-Factory 	€ 29,00	_________

- Erstellt Sie selbstentpackende Archive und komplette Installationsroutinen

______	Lizenz(en) WinAce + Sfx-Factory Combo	€ 59,00	_________

- WinAce "plus" und Sfx-Factory als günstiges Kombipaket

______	Lizenz(en) Windows Command Center	€ 29,00	_________

- Dateimanager für Windows95/98/Me/NT/2000/XP

zzgl. Versandkostenpauschale	+ € 3,00

Gesamt	_________

Gewünschte Zahlungsweise

(   ) 	per Vorausüberweisung auf folgendes Konto

e-merge GmbH, Postbank Dortmund

BLZ 440 100 46, Konto 418 480 467

(   )	per beiliegendem Scheck/Bargeld

(   )	per Rechnung (nur Firmen, Behörden bzw. öffentliche Einrichtungen)

(   )	per Kreditkarte:	[   ] Eurocard	[   ] VISA

Karteninhaber: 	________________________________________________________

Kartennummer: 	____________________________ 	Gültig bis:  ______________

(   )	per Post-Nachnahme (zzgl.  weitere € 2,00 Versandkosten + € 1,50 Zahlkarte)

Lieferanschrift

_________________________________________________________________________________

Name/Firma

_________________________________________________________________________________

Straße

_________________________________________________________________________________

PLZ und Ort	Telefon

_________________________________________________________________________________

Datum, Unterschrift	e-mail


Kommentare automatisch zeigen

Hier können Sie einstellen, ob WinAce automatisch den Kommentar zeigt, wenn ein Archiv geöffnet wird, das einen Kommentar enthält.  Das Kommentarfenster erscheint zunächst rechts neben der Dateiliste, kann aber in Breite und Position verändert werden. Wird das Kommentarfenster geschlossen, hat das keine Auswirkung auf diese Option.


Fensterposition speichern

Wählen Sie diese Option an, wenn WinAce jeweils die letzte Fenstergröße und -position speichern soll. Außerdem werden dann die Positionen aller Toolbars und Zusatzelemente gespeichert und beim nächsten Start wiederhergestellt. Ist die Option deaktiviert kann die einmalige Speicherung über den Menübefehl "Fensterposition speichern" erfolgen, der andernfalls nicht angezeigt wird.


WinAce-Symbol auf dem Desktop zeigen

Diese Option löscht/erstellt ein WinAce-Programmsymbol auf Ihrem Windows-Desktop.


WinAce-Symbol im Startmenü zeigen

Diese Option löscht/erstellt einen Eintrag im Hauptteil des Windows-Startmenüs.


Verzeichnisstruktur in Archiven zeigen

Diese Option ist normalerweise angewählt und bewirkt, dass Verzeichnisse in Archiven auch als solche angezeigt werden und genau wie im normalen Dateisystem wählbar sind. Dies hat allerdings den Nachteil, dass man bei Archiven, die eine Verzeichnisstruktur enthalten, nicht den sofortigen Überblick über den Inhalt bekommt. WinAce bietet beide Optionen.


Selektion folgt automatisch dem Mauszeiger

Diese Option bezieht sich auf das Dateifenster und fokussiert nach einer gewissen Zeit automatisch den Eintrag, über dem sich der Mauszeiger befindet, ohne das erst ein Mausclick erfolgen muss.


Ganze Zeile selektieren

Hier bedeckt der Cursorbalken die gesamte Zeile und nicht nur den Dateinamen (nur Detailmodus).


nur allgemeine Dateisymbole zeigen (schneller)

Mit Hilfe dieser Option können Sie WinAce davon abhalten für jede Datei das Symbol für die Anzeige zu ermitteln. Stattdessen werden die allgemeinen Symbole für den jeweiligen Dateityp angezeigt. Dies bringt Geschwindigkeitsvorteile beim Listenaufbau, wenn mit langsamen Netzverbindungen oder Disketten gearbeitet wird. WinAce würde sonst z.B. aus jeder Programmdatei (*.exe) das zugehörige Symbol extrahieren.


Trennlinien zeigen

Mit dieser Option schalten Sie im Dateifenster Trennlinien für jeden Eintrag an/aus (nur Detailmodus).


aktuellen Eintrag unterstreichen

Diese Option unterstreicht den Eintrag, der sich unter dem Mauszeiger befindet automatisch und hebt diesen farblich hervor.


einzelner Click öffnet Datei

Mit dieser Option können Sie es erreichen, dass sich die Dateiliste verhält, wie ein Internet Browser. Die Einträge werden quasi als Links betrachtet und durch einen einzeln Click mit der Maus gestartet, geöffnet etc. Der Einzelclick ersetzt hier also den Doppelclick.


flacher Scrollbalken

Diese Option zeigt den Scrollbalken der Dateiliste als flachen Balken und nicht dreidimensional an und hat ansonsten keinerlei Auswirkungen.


Verzeichnis für Temporärdateien

Geben Sie WinAce hier das Verzeichnis an, in dem Zwischenspeicherungen und Hilfsdateien abgelegt werden sollen. Dieses Verzeichnis sollte genügend Platz bieten, da WinAce dort unter Umständen große Datenmengen zwischenspeichert. Normalerweise ist hier das Windows-Temporärverzeichnis voreingestellt.


Programmsprache

Wählen Sie aus dieser Liste Ihre Landessprache bzw. die Sprache, die Sie bevorzugen. WinAce wird dann automatisch neu gestartet und erscheint dann in der gewählten Sprache. WinAce wird in deutscher Sprache programmiert, aber direkt mit englischen Sprachdateien ausgeliefert. Diese beiden Sprachen sollten hier also immer wählbar sein. WinAce wird jedoch parallel in weitere Sprachen übersetzt. Sollten die Dateien für Ihre Sprache nicht mitgeliefert worden sein, schauen Sie auf unsere Website http://www.winace.com. Vielleicht finden Sie dort auch Sprachdateien für Ihre Landessprache.


Symbol wählen

Hier können sie einem mit WinAce verknüpften Archivtyp ein bestimmtes Symbol zuweisen. Dieses Symbol wird dann in allen Windows-Dateilisten angezeigt. Das aktuell verknüpfte Symbol wird links neben dem Button angezeigt.


Archivtyp für WinAce registrieren

Diese Option teilt Windows mit, ob dieser Dateityp mit WinAce geöffnet werden soll (beispielsweise durch einen Doppelclick). Außerdem werden alle anderen Einstellungen für diesen Archivtyp erst wirksam, wenn der Typ mit WinAce verknüpft wurde. WinAce speichert übrigens ggf. die vorherige Verknüpfung und stellt diese automatisch wieder her, wenn Sie die Verknüpfung hier wieder abwählen. Unabhängig von dieser Einstellung kann WinAce alle unterstützten Archivformate jederzeit in seiner eigenen Oberfläche öffnen, erstellen oder entpacken.


"Entpacken..." im Kontextmenü zeigen

Diese Option kann nur gewählt werden, wenn auch die Option "WinAce Shell Extension aktivieren" aktiv ist, da sie Teil der Shell Extension ist. Hier stellen Sie ein, ob WinAce im Windows-Kontextmenü für diesen Archivtyp einen Eintrag plaziert, mit dem das Archiv - über WinAce - entpackt werden kann.


Inhaltsanzeige im Eigenschaftendialog

Diese Option steht nur für Ace- und Zip-Dateien zur Verfügung und setzt ebenfalls die Aktivierung der Shell Extension voraus. Ist die Option angewählt erscheint im jedem Eigenschaften-Dialog des Windows-Systems ein zusätzliches Tab für Ace- und Zip-Dateien "Archiv". Diese Seite enthält eine Liste des Archivinhalts und Buttons für die wichtigsten Funktionen. Sind mehrere Dateien gewählt, ist über eine Drop-Downliste ein einzelnes Archiv wählbar. Diese Option ist nützlich, da sie auch ohne den aktiven WinAce in jedem Programm funktioniert und einen Überblick über den Archivinhalt verschafft.


WinAce Shell Extension aktivieren

Diese aktiviert die Shell Extension oder deaktiviert sie vollständig. Die Aktivierung dieser Option ist Voraussetzung für alle anderen Einstellungen, die Shell Extension betreffend.

Die Shell Extension ist ein von WinAce unabhängiges, kompaktes  Modul, das sich in das Windowssystem einklinkt und dort bei Bedarf aktiviert wird. Die Shell Extension ist z.B. für die WinAce Einträge im Windows Kontextmenü ("Entpacken nach..." etc.) zuständig.


Externen Betrachter verwenden (F3)

Falls Sie auf den internen Betrachter verzichten wollen und lieber ein anderes Programm als Viewer installieren wollen, geben Sie das Programm hier an. Weiterhin kann hier die Option "Wenn möglich Win-Quickview verwenden" aktiviert werden. Ist diese Option angewählt, ermittelt WinAce automatisch, ob der jeweilige Dateityp mit der Windows-Schnellansicht verknüpft ist und ruft diese ggf. auf. Ist dies nicht der Fall, wird entweder der interne Betrachter oder das eingestellte Ersatzprogramm aufgerufen.


Editor

WinAce bietet keinen eigenen Editor, jedoch einen Befehl zum Edititieren. Hier kann das Programm angegeben werden, welches dann zum Editieren aufgerufen wird. Außerdem kann durch die Option "Wenn möglich den verknüpften Editor laden" das eventuell zum Editieren verknüpfte Programm geladen werden.


Optionaler Virenscanner

Hier stellen Sie den Virenscanner ein, der benutzt wird, wenn die Funktion "Archiv auf Viren testen" aufgerufen wird. Dazu wählen Sie zuerst aus der Liste das passende Programm und geben danach über den Button rechts neben der Eingabe den genauen Speicherort des Programms an. In die Parameterzeile tragen Sie ggf. die nötigen Programmparameter für einen reibungslosen Aufruf des Scanners ein. Dabei stehen Ihnen Platzhalter zur Verfügung:

•	%d - Verzeichnis in welches das Archiv temporär entpackt wird. Dieses Verzeichnis sollte an den Scanner übergeben werden, wenn der Scanner eine solche Angabe benötigt um nicht jedesmal die gesamte Festplatte nach Viren zu durchsuchen.

•	%r - Hier wird automatisch der Name der Reportdatei eingesetzt.

Falls der Virenscanner minimiert ausgeführt werden soll, wählen Sie die entsprechende Option an.


Archivtyp

Normalerweise geht WinAce davon aus, dass Sie ACE-Archive erstellen wollen. Daher ist dieser Archivtyp voreingestellt. Falls Sie jedoch meistens Zip-Dateien erstellen, können Sie dies hier voreinstellen. WinAce geht dann z.B. auch bei Dateinamen die Sie ohne Endung eingeben davon aus, dass es eine Zip-Datei werden soll. Außerdem wird diese Einstellung auch von der Shell Extension abgefragt. Die Shell Extension bietet im Windows-Kontextmenü den Befehl "Hinzufügen zu -Archivname-". Dieser vorgeschlagene Archivname ist von dem hier eingestellten Typ abhängig.


Kompressionsstufe

Die Voreinstellung für die Kompressionsstufe. Für weitere Informationen s. Hilfe.


Dictionary (Kompressionsspeicher)

Voreinstellung für den ACE-Kompressionsspeicher. Für weitere Informationen s. Hilfe.


Solid Archive erstellen

Voreinstellung, ob ACE-Archive im Solid-Modus erstellt werden sollen. Für weitere Informationen s. Hilfe.


Archive vor Beschädigung schützen

Voreinstellung ob ACE-Archiven Reparaturdaten angehängt werden. Für weitere Informationen s. Hilfe.


AV-Signatur (Zertifikat) verwenden

Voreinstellung ob neue Archive automatisch mit AV-Siegel versehen werden sollen. Nur in der registrierten Version verfügbar. Für weitere Informationen s. Hilfe.


Archivtyp

Hier können Sie den Archivtyp verändern, mit dem das Archiv erstellt werden soll. Die Dateiendung (.ace/.zip) auf der "Auswahl"-Seite wird automatisch geändert. Bitte beachten Sie, dass sich damit auch die Zieldatei ändert. Wenn Sie also einer bereits existierenden Zip-Datei Dateien hinzufügen wollen und Sie wählen hier als Archivtype ACE an, wird eine neue Datei erstellt, die nur die neu gewählten Dateien enthält. Die Zip-Datei bleibt hingegen unverändert.


Aktion

Hier stehen Ihnen drei verschiedene Arten zur Verfügung Dateien in Archive zu packen. Für weitere Informationen s. Hilfe.


Kompressionsstufe

Hier wählen Sie die gewünschte Kompressionsstufe aus. Die Kompressionsstufe hat keinerlei Einfluß auf den Speicherbedarf. Sie beeinflußt den Kompressionsablauf nur hinsichtlich der Zeit. Die Einstellung "Normal" der Kompressionsstufe bietet einen Kompromiß zwischen der Kompressionsrate und -dauer. Ist eine bessere Kompression erforderlich, wie z.B. für eine nachfolgende Datenübertragung, setzen Sie die Kompressionsstufe auf "Gut" bis "Maximal".


Volume-Einstellungen

Tragen Sie hier die gewünschte Volumegröße ein. Über die Dropdown-Liste können Sie einige voreingestellte Werte auswählen oder über die Eingabezeile einen anderen Wert eingeben. Bitte beachten Sie, dass die Volumes minimal 65kb groß sein müssen und dass Angaben in Kilobytes (Bytes geteilt durch 1024) erfolgen müssen. Eine Erläuterung zu Multi-Volumes finden Sie in der Hilfe.


Unterverzeichnisse einschließen

Hier stellen Sie ein, ob auch Unterverzeichnisse in die Auswahl eingeschlossen werden sollen. Ist dies der Fall, werden auch weitere Unterverzeichnisse von gewählten Verzeichnissen in die Auswahl eingeschlossen. Weiterhin wird die Dateiauswahl bei Wildcardangabe auch auf die Unterverzeichnisse ausgedehnt.


vollständigen Pfad speichern

Hier stellen Sie ein, ob die Verzeichnisstruktur der gewählten Dateien auch innerhalb des Archivs erhalten bleiben soll. Der Pfad der einzelnen Dateien wird dann ab dem Basispfad (aktuelles Verzeichnis) mitgespeichert. Befinden sich die Dateien alle im aktuellen Verzeichnis spielt diese Einstellung also keine Rolle, befinden Sie sich in Unterverzeichnissen ist diese Einstellung wichtig. Für weitere Informationen s. Hilfe.


mit Passwort verschlüsseln

Um Dateien mit einem Passwort zu verschlüsseln, wählen Sie diese Option an und tragen Sie hier das gewünschte Passwort ein. Das eingegebene Passwort wird aus Sicherheitsgründen nicht direkt angezeigt, sondern durch Sterne (*) ersetzt. Bitte beachten Sie, dass bei ACE-Archiven, die Groß- und Kleinschreibung des Passworts eine Rolle spielt. Achten Sie also darauf, wie Ihre Tastatur eingestellt ist, damit Sie nicht versehentlich Großbuchstaben, statt Kleinbuchstaben eingeben. Für weitere Informationen s. Hilfe.


Sfx-Modul

Hier können Sie einstellen, ob das Archiv selbstextrahierend sein soll. Für ACE-Archive haben Sie mindestens 2 verschiedene Sfx-Modultypen zur Auswahl. Für die Windows-32Bit-Module stehen Ihnen außerdem wahlweise die deutsche oder englische Sprache zur Verfügung. Außerdem können Sie die Module über die "Optionen" individuell Ihren Bedürfnissen anpassen.


Solid Archive erstellen

Stellen Sie hier ein, ob für die Kompression der Solid-Modus verwendet werden soll. Für weitere Informationen s. Hilfe.


Archive vor Beschädigung schützen

Wählen Sie diese Option, wenn die Gefahr besteht, dass die Archive beschädigt werden könnten (z.B. durch Datenfernübertragung oder defekte Disketten). WinAce hängt dann an das Archiv Reparaturdaten an. Für weitere Informationen s. Hilfe.


AV-Signatur

Wenn Sie mit der Vollversion des WinAce arbeiten, haben Sie einen speziellen Schlüssel erhalten. Dieser Schlüssel erlaubt es Ihnen, Ihre Archive mit einem AV-Siegel oder Sicherheitszertifikat zu versehen. Diese Archive können dann nur noch von Ihnen verändert werden und enthalten quasi Ihren Copyrightvermerk, der beim Entpacken oder in den WinAce-Information angezeigt wird. Durch diese Option können Empfänger eines solchen Archivs sichergehen, dass an dem Archiv nicht manipuliert wurde und das Archiv von daher vertrauenswürdig (z.B. virenfrei) ist.

Für weitere Informationen s. Hilfe.


Dictionary

Stellen Sie hier den Kompressionsspeicher ein, den WinAce bei der Kompression verwenden soll. Weitere Informationen zum Kompressionsspeicher finden Sie in der Hilfe.


Archivdatum

Hier stellen Sie ein, mit welchem Dateidatum das resultierende Archiv versehen werden soll. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Varianten:

·Datum der letzten Änderung; hier bekommt das Archiv das aktuelle Datum

·Archivdatum beibehalten; ist das Archiv bereits vorhanden, wird das Datum nicht verändert

·Archivdatum von aktuellster Datei; diese Option bewirkt, dass das Archiv das Datum der aktuellsten, hinzugefügten Datei erhält.


Zusätzliche Überschrift des Moduls

Tragen Sie hier die Überschrift ein, die das Sfx-Modul zusätzlich zum Titel "WinAce Sfx" erhalten soll.


Zielverzeichnisvorgabe

Hier können Sie ein beliebiges Zielverzeichnis für das Sfx-Modul festlegen. Dieses erscheint dann im Sfx-Modul als Vorgabe und kann dort ggf. noch geändert werden. Das Zielverzeichnis muß auf dem Zielrechner (auf dem das Sfx-Modul aufgerufen wird) nicht vorhanden sein, es wird ggf. automatisch angelegt. Für weitere Informationen s. Hilfe.


Programm starten nach erfolgreichem Entpacken

Tragen Sie hier ein Programm ein, das nach dem Entpackvorgang automatisch aufgerufen wird. Sie können hier Dateien aus dem Archiv eintragen (dann ohne Pfad, der Zielpfad wird vom Sfx-Modul automatisch ergänzt) oder auch Dateien, die nicht im Archiv enthalten sind. Außerdem ist es möglich auch hier die Platzhalter der Zielverzeichnisvorgabe zu nutzen. Um das Programm "REGEDIT.EXE" aus dem Windows-Verzeichnis zu starten, tragen Sie hier beispielsweise "<WINDIR>\REGEDIT.EXE" ein. Zusätzlich können auch noch Parameter angehängt werden.

Vor dem Aufruf wird der Nutzer aus Sicherheitsgründen aufgefordert den Programmstart zu bestätigen.


Informationstext

Hier kann ein beliebiger Text von maximal 32kb Länge eingegeben werden, der dem Aufrufer des Sfx-Moduls vorab in einem kleinen Fenster angezeigt wird. Diese Möglichkeit eignet sich gut, um zusätzliche Informationen zum Archiv anzugeben oder über Lizenzbedingungen aufzuklären.


Dateiliste

Den wichtigsten Teil des WinAce-Fensters bildet die Dateiliste, die sowohl den Inhalt von Verzeichnissen, als auch den Inhalt von Archiven zeigt. Zusätzlich zu dieser Dateiliste enthält das WinAce-Fenster immer ein Menü und eine Statuszeile. Alle anderen zusätzlichen Elemente sind abschaltbar.


Buttonleiste
Buttonleiste (Strg+B)

Hier können Sie die wichtigsten Befehle über Buttons direkt anwählen. Wahlweise können Sie die Buttons mit oder ohne Text darstellen. Die Leiste kann mit der Maus an einem beliebigen Rand des WinAce-Fensters und sogar außerhalb positioniert werden. Die Position wird gespeichert, wenn Sie dies in den Einstellungen unter "Fensterposition speichern" festgelegt haben oder Sie die Funktion "Fensterposition speichern" aus dem Menü "Ansicht" wählen. Über die rechte Maustaste erhalten Sie ein Kontextmenü.


Eingabezeile

Falls Sie ein Archiv oder Verzeichnis im WinAce laden wollen, können Sie dies hier direkt eingeben. Nach der Eingabe müssen  Sie lediglich mit <Return> bestätigen. Es können auch UNC-Namen verwendet werden (\\Server\Share\...). Zusätzlich können Sie hier Befehle oder Programme eingeben und ebenfalls mit <Return> ausführen. Neben der Eingabezeile finden Sie einen Button mit einem Laufwerkssymbol. Wählen Sie diesen Button, um über eine Laufwerksliste das aktuelle Laufwerk zu ändern. Dieser Button reagiert auch auf den Tastaturbefehl ALT+F1. Die Eingabezeile kann ebenfalls genau wie die Buttonleiste positioniert werden.


Informationsfenster
Informationsfenster (Strg+L)

Das Informationsfenster enthält Informationen zum angezeigten Verzeichnis oder Archiv. Es kann nur ausgeschaltet oder in seiner Breite verändert werden. Es ist nicht möglich das Informationsfenster anders zu positionieren.

Im oberen Teil wird ein Säulendiagramm dargestellt, mit dem die Kapazität und der zur Verfügung stehende Teil eines Laufwerks grafisch deutlich gemacht wird. Bei der Anzeige von Archiven wird hier die Kompressionsrate angezeigt, außerdem enthält das Fenster dann eine Liste von Angaben zum Archiv.


Verzeichnisbaum

Der Verzeichnisbaum kann über das Menü "Ansicht" angeschaltet werden. Mit dem Verzeichnisbaum ist es möglich Verzeichnisse zur Anzeige zu bringen oder Dateien aus der Liste per Drag&Drop in andere Verzeichnisse zu kopieren/bewegen. Auch der Verzeichnisbaum ist in seiner Position nicht änderbar und erscheint immer links der Dateiliste.


Schnellansicht (Strg+Q)

Die Schnellansicht bietet Ihnen eine Vorschau auf viele Dateiformate und stellt immer die gerade in der Dateiliste fokussierte Datei dar. Die Schnellansicht erkennt folgende Formate und stellt diese korrekt dar:

•	Textdateien

•	Grafikdateien (BMP, GIF, animierte GIF-Dateien, JPG, ICO, TIF, PCX, PNG)

•	Html-Dateien (auch mit Frames und animierten Gif's)

•	RTF-Dokumente

•	WinWord-Dokumente (setzt installiertes Wordpad oder WinWord voraus)

•	Write-Dokumente (s. WinWord-Dokumente)

•	Excel-Tabellen (s. WinWord-Dokumente)

Kennt WinAce das Format einer Datei nicht, wird die Datei in der Asciiansicht dargestellt. Diese Ansicht kann auch auf eine hexadezimale Ansicht umgeschaltet werden.

Die Grafikansicht kann durch einen Doppelklick mit der Maus auf volle Bildschirmgröße gebracht werden. Außerdem kann in den meisten Viewern über die rechte Maustaste ein Kontextmenü aufgerufen werden, in dem zusätzliche Optionen dargestellt sind. Die Schnellansicht kann beliebig positioniert (auch außerhalb des WinAce-Fensters) und in ihrer Breite/Höhe verändert werden.


Kontrolleiste (Strg+K)

Die Kontrolleiste ist ähnlich der Buttonleiste und enthält verschiedene Buttons. Der Unterschied zur Buttonleiste liegt darin, dass die Kontrolleiste hierarchisch aufgebaut ist und einzelne Kategorien ausgewählt werden können.


Akustische Meldungen

Ist diese Option gewählt, wird nach längeren Aktionen das Ende des Vorgangs mit einem akustischen Signal über den PC-Lautsprecher ausgegeben.


Standardverzeichnis für Archive

Dieses Verzeichnis wird als Zielverzeichnis bei der Archiveinstellung voreingestellt. Das heisst, Archive werden, wenn die Voreinstellung nicht geändert wird, in diesem Verzeichnis angelegt. Tragen Sie hier nichts ein (Voreinstellung), werden alle Archive im jeweils gesetzten Verzeichnis angelegt.


Zielverzeichnisvorgabe für entpackte Dateien

Dieses Verzeichnis wird als Zielverzeichnis beim Entpacken von Dateien aus einem Archiv voreingestellt. Das heisst, Dateien aus einem Archiv werden, wenn die Voreinstellung nicht geändert wird, in dieses Verzeichnis entpackt. Tragen Sie hier nichts ein (Voreinstellung), wird als Zielverzeichnis das jeweils aktuelle Verzeichnis voreingestellt.


Standardverzeichnis beim Start

Hier können Sie einstellen, welches Verzeichnis WinAce bei jedem Start anzeigt. Normalerweise (wenn hier nichts eingetragen wird) zeigt WinAce das aktuelle Verzeichnis, wenn nicht die Option "im zuletzt aktiven Verzeichnis starten" eingestellt ist. Wenn Sie mit WinAce hauptsächlich in einem bestimmten Verzeichnis arbeiten, sollten Sie hier dieses Verzeichnis einstellen.


Im zuletzt aktiven Verzeichnis starten

Ist diese Option aktiviert, startet WinAce immer in dem Verzeichnis, welches beim letzten Verlassen des Programms aktiv war.


Priorität des Programms im System

Windows ist ein Multitaskingsystem, so dass immer mehrere Programme gleichzeitig laufen und sich die Prozessorleistung teilen müssen. Dabei können Programme vorrangig behandelt werden, d.h. mehr Prozessorzeit erhalten. Mit einer höheren Priorität im System würden Packvorgänge etwas schneller werden, was aber den Nachteil hätte, dass andere Programme dadurch langsamer würden. Eine niedrigere Priorität würde wiederum anderen Programmen zugute kommen. Wenn Sie lediglich wollen, dass WinAce beim Packen und Entpacken mit einer niedrigen Priorität im Hintergrund arbeitet, sollten Sie stattdessen den Button "Hintergrund" im Fortschrittsdialog benutzen. Dort wird dann die Priorität automatisch auf "Niedrig" gesetzt und nach der jeweiligen Aktion wieder auf den vorher eingestellten Wert zurückgesetzt.


Menüs mit Symbolen zeigen

Diese Option bestimmt, ob im WinAce-Menü zusätzlich kleine Symbole links neben den Einträgen angezeigt werden.


Schriftart wählen

Hier können Sie für WinAce eine andere Schriftart und -größe einstellen. Wählen Sie hier keine allzu sehr von der Voreinstellung abweichende Größe aus, da sonst einige Texte abgeschnitten erscheinen würden.


Anzeige normaler Verzeichnisse

Hier können Sie die Hintergrund- und Schriftfarbe für die Anzeige "normaler" Verzeichnisse einstellen (normale Verzeichnisse im Gegensatz zur Anzeige von Archive). Die entsprechenden Einstellungen können ebenso für die Archivanzeige getroffen werden, so dass man hier z.B. unterschiedliche Farben einstellen kann, um die Übersicht zu erhöhen (man erkennt dann gleich, ob es sich um eine Verzeichnis- oder Archivansicht handelt).


Anzeige von Archiven

Hier können Sie die Hintergrund- und Schriftfarbe für die Anzeige von Archiven einstellen. Die entsprechenden Einstellungen können ebenso für die Verzeichnisanzeige getroffen werden, so dass man hier z.B. unterschiedliche Farben einstellen kann, um die Übersicht zu erhöhen (man erkennt dann gleich, ob es sich um eine Verzeichnis- oder Archivansicht handelt).


Einträge im Kontextmenü als Untermenü

Diese Option bewirkt, dass alle Einträge aus dem Kontextmenü des Systems (z.B. im Explorer) die von WinAce stammen, nicht auf der ersten Ebene des Menüs auftauchen, sondern sich in einem Untermenü befinden. Dadurch wird bei durch viele Einträge überlasteten Menüs die Übersicht erhöht. Es hat allerdings den Nachteil, dass nicht so schnell auf die WinAce-Funktionen zugegriffen werden kann.


"als eMail senden" im Kontextmenü

Hier können Sie wählen, ob WinAce im System Kontextmenü den Eintrag "als eMail senden" einfügt. Wenn Sie nicht über einen Internetzugang verfügen, ihr e-Mail-Programm nicht MAPI kompatibel ist oder Sie diese Funktion schlicht nicht nutzen, sollten Sie diese Option abschalten um Ihr Kontextmenü zu entlasten.


Verzeichnisse

Hier legen Sie die Einstellung fest, die bei jedem Packvorgang voreingestellt ist. Diese Option wirkt sich auf die Speicherung des Verzeichnisteils von Dateien im Archiv aus. Dabei stehen folgende Alternativen zur Verfügung:

•	mit Verzeichnisstruktur - alle Dateien werden mit dem relativen Pfad (Verzeichnisteil ab dem Ausgangsverzeichnis) gespeichert.

•	ohne Verzeichnisstruktur -  alle Dateien werden nur mit ihrem Dateinamen gespeichert. Der gesamte Verzeichnisteil des Namens wird entfernt.

kompletten Pfad speichern - alle Dateien werden mit dem vollständigen Pfad ab dem Root (Root = Stammverzeichnis z.B. C:\) gespeichert, jedoch ohne Laufwerksbuchstaben.

kompletten Pfad (inkl. Laufwerk) speichern - wie die vorherige Option, aber inkl. Laufwerksangabe.

Die Einstellung kann natürlich im Packdialog je nach Bedarf wieder geändert werden.


CRC-Check nach erfolgter Kompression

Die Funktion "CRC-Check nach erfolgter Kompression" steht Ihnen bei der Kompression von ACE-Archiven zur Verfügung. Um sicherzustellen, dass das Archiv fehlerfrei gespeichert wurde, wird nach dem Kompressionsvorgang das gesamte Archiv durchlaufen und per CRC-Check (Prüfsummenvergleich) auf Fehler überprüft.


Ace 2.0 Kompression verwenden

Im Gegensatz zu WinAce 1.x verfügt WinAce 2.x über zusätzliche, spezialisierte Kompressionstechniken, die die Kompressionsrate insgesamt deutlich verbessern. Bei der Kompression müssen dadurch allerdings geringfügige Geschwindigkeitseinbußen hingenommen werden, da jede Datei, bei aktivierter ACE 2 Kompression erst einmal analysiert wird um die geeignete Kompressionsmethode zu bestimmen. Ist die ACE 2-Kompression deaktiviert, verhält sich WinAce kompatibel zur alten Version. Auch die erstellten ACE-Archive können dann problemlos mit allen alten ACE-Versionen entpackt werden, was bei neuen Archiven nicht unbedingt der Fall ist.

Es stehen Ihnen mehrere verschiedene Kompressionstechniken zur Verfügung, die einzeln an- und abgewählt werden können.

•	Delta-Kompression

•	spezielle Exe-Kompression

•	spezielle Grafik-Kompression

spezielle Sound-Kompression


Delta-Kompression

Hier wird eine Vorbehandlungsstufe (sog. Preprozessor) vor den LZ77 Encoder geschaltet. Dieser Preprozessor ändert die Anordnung der ursprünglichen Daten und berechnet die Differenzen zwischen einzelnen Bytewerten um eine noch bessere Kompression mit dem LZ77 Encoder möglich zu machen. Beim Dekomprimieren wird der zur Umordnung und Differenzbildung inverse Prozess durchgeführt um die ursprünglichen Daten wiederherzustellen.


spezielle Exe-Kompression

Beim Komprimieren von Exe-Dateien und anderen Intel 80x86 code-haltigen Dateien (*.dll;*.vxd;*.com;*.lib;*.obj;*.ocx etc.) wird ebenfalls ein Preprozessor vor den eigentlichen Komprimierer (LZ77) geschaltet. Er behandelt im Code enthaltene Adressen um eine bessere Kompressionsrate zu ermöglichen.


spezielle Grafik-Kompression

Die Komprimierung von Bildern erfolgt bei ACE V2.0 immer verlustlos (beim verlustbehafteten Komprimieren mit  JPEG oder ähnlichem gehen Informationen verloren). Die Basis für eine gute Kompressionsrate und -geschwindigkeit stellt ein hochentwickelter 2dimensionaler Prediktor dar, der speziell für den Einsatz auf Grafikdateien mit großem Farbraum angepaßt wurde.


spezielle Sound-Kompression

Beim Kodieren von mono-/stereo 8-/16-bit Sound-Daten wird ein schneller Prediktor (engl. predict = vorhersagen) benutzt. Durch dessen Adaptivität werden unabhängig vom Frequenzbild der Sound-Daten sehr gute Ergebnisse bei der Kompression erzielt.


Große Symbole

Liste der "großen" Symbole. Hier können per Doppelklick einzelne Symbole ausgetauscht werden. Diese Symbole werden in der Funktionsleiste (Toolbar) und in der Kontrolleiste verwendet, wenn "große Symbole" eingestellt sind.


Kleine Symbole

Liste der "kleinen" Symbole. Hier können per Doppelklick einzelne Symbole ausgetauscht werden. Diese Symbole werden in der Funktionsleiste (Toolbar), in der Kontrolleiste und im Menü verwendet, wenn "kleine Symbole" eingestellt sind.


Symbol ändern

Austausch einzelner, gewählter Symbole aus der jeweiligen Symbolliste. Die neuen Symbole werden danach gespeichert und bleiben auch nach einem Neustart des Programms erhalten. Mit dem Button "Zurücksetzen" können die Listen wieder in Ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden. Einzelne Rücknahmen von Änderungen sind nicht möglich! Die Symbole können in beliebigen Grafikformaten vorliegen. Sie werden auf die Größe der Liste angepasst. Die Farbe des Pixels unten links bestimmt die Transparenz des Symbols.


vollständige Symbolliste laden

Mit dieser Funktion können Sie eine vollständige Symbolliste laden. Dabei wird ein Bitmap mit (derzeit) 71 nebeneinanderliegenden, gleich großen Symbolen benötigt. Falls die Liste weniger Symbole enthält bleiben die fehlende Einträge einfach leer.

Standardgröße für die "großen Symbole" ist 32x32. Diese Symbole können aber auch durchaus größer sein, ohne dass die Übersicht verloren geht.

Standardgröße für die "kleinen Symbole" ist 16x16. Diese Größe sollte nicht geändert werden, da die Optik des Programms sonst doch stark leiden würde.

Die neuen Symbole werden gespeichert und dann bei jedem Programmstart geladen. Mit "Zurücksetzen" können die Symbole wieder in ihren "Urzustand" versetzt werden.


Zurücksetzen

Mit diesem Button stellen Sie die originalen Symbole wieder her. Es werden alle Symbole der jeweiligen Liste auf einmal wieder hergestellt. Einzelne Rücknahmen von Änderungen sind nicht möglich.


Buttons und Menüs im XP-Stil

Mit dieser Option schalten Sie die Darstellung des Programms um, so dass sie Stilelemente von Office XP verwendet.


Sfx-Modul (Win32) erstellen

Wählen Sie diese Voreinstellung, wenn Sie meist Win32 SFX-Module erstellen. Als Vorgabe wird immer das Standardmodul in englischer Sprache ausgewählt.


AV beim Entpacken anzeigen

Ist diese Option gewählt, zeigt WinAce bei jedem Entpackvorgang (und beim Überprüfen des Archivs) die vorgefundene AV-Signatur des Archivs an. Diese Information wird deutlich sichtbar in der Fortschrittsanzeige für 5 Sekunden angezeigt. Danach wird die Anzeige wieder ausgeblendet und die normale Fortschrittsanzeige ist wieder vollständig sichtbar. Mit dieser Option ist besser erkennbar, ob das Archiv eine Signatur enthält und von wem diese stammt.

Enthält das Archiv keine AV-Signatur erfolgt auch keine Anzeige.


Verknüpfungen beim Start überprüfen

WinAce überprüft beim Start automatisch, ob alle eingestellten Verknüpfungen mit den unterstützten Dateitypen noch existieren und stellt diese ggf. wieder her. Diese Einstellung kann von Vorteil sein, da einige Programme die Verknüpfungen zu bestimmten Dateitypen einfach ohne Nachfrage übernehmen. Dadurch können diese Dateien dann nicht mehr per Doppelklick von WinAce geöffnet werden.


Darstellung über XP-Themes

Hier können Sie festlegen, ob die WinAce Oberfläche an das eingestellte XP-Theme angepasst wird. Diese Option steht nur unter Windows XP zur Verfügung!


Versteckte Dateien und Systemdateien zeigen

Mit dieser Option legen Sie fest, ob WinAce in den Dateilisten auch sicherheitsrelevante Dateien anzeigen soll. Diese Option kann nur verändert werden, wenn der Nutzer mit Administratorrechten angemeldet ist. Ansonsten ist diese Option automatisch abgeschaltet.


Alle Archivtypen mit WinAce verknüpfen

Mit Hilfe dieses Buttons können Sie direkt alle unterstützten Archivtypen auf einmal mit WinAce verknüpfen. Sie sparen sich so die Konfiguration jedes einzelnen Typs.


Symbole im Kontextmenü zeigen

Ist diese Option gewählt, werden links neben den WinAce Funktionen im Kontextmenü kleine Symbole angezeigt.


Kontextmenüeinträge

Hier können Sie festlegen, welche WinAce Funktionen im Windows Kontextmenü aktiviert werden sollen.


Archiv versiegeln

WinAce bietet die Möglichkeit Archive zu versiegeln. Dadurch werden Archive vor Veränderungen geschützt. Nützlich ist diese Option beispielsweise bei wichtigen Archiven, die vor versehentlicher Änderung geschützt werden sollen. Archive können direkt beim Erstellen oder auch nachträglich versiegelt werden.

Diese Option steht nur für ACE-Archive zur Verfügung.


NTFS-Sicherheitsattribute speichern

Diese Option ist nur für NTFS-Dateisysteme unter Windows NT/2000 und XP relevant.

"Normale" Computernutzer sollten dies Option nicht aktivieren, da diese Einstellung für sie keinen Vorteil bringt, aber die Packgeschwindigkeit herabgesetzt würde.

Die Einstellung "NTFS-Sicherheitsattribute speichern" ermöglicht es spezielle Sicherheitsattribute (z.B. Zugriffsrechte etc.) mit den Dateien zu speichern.


NTFS-Streams speichern

Diese Option ist nur für NTFS-Dateisysteme unter Windows NT/2000 und XP relevant.

"Normale" Computernutzer sollten dies Option nicht aktivieren, da diese Einstellung für sie keinen Vorteil bringt, aber die Packgeschwindigkeit herabgesetzt würde.

Die Einstellung "NTFS-Streams speichern" aktiviert die Speicherung von alternativen Daten-Streams, die mit den Dateien verknüpft sind, im Archiv.


Archive nach Verzeichnissen einsortieren

Normalerweise sortiert WinAce erkannte Archive unabhängig von der eingestellten Sortierordnung direkt nach den Verzeichnissen ein. Dies Verhalten kann man hier deaktivieren. Archive werden dann, wie normale Dateien, in die Sortierung mit einbezogen.


Dateien ausschließen

Hier können bestimmte Dateien oder Dateitypen von der Verarbeitung ausgeschlossen werden. Es ist möglich mehrere Dateien anzugeben, indem sie mit einem Semikolon getrennt werden. Weiterhin ist der Einsatzt von Wildcards (*) möglich und sinnvoll.

Ein Eintrag der ZIP- und DB-Dateien von der Verarbeitung ausschließt könnte z.B. so aussehen:

*.zip;*.db